Objetivo

Localizar dispositivo es una función que permite localizar fácilmente un switch específico de la red físicamente, ya sea único o apilado. Esta función permite parpadear todos los LED de puerto de red en un switch específico o switches apilados, lo que resulta útil para localizar un dispositivo dentro de una sala con muchos dispositivos interconectados. Cuando se activa esta función, todos los LED de puerto de red del dispositivo parpadean durante un período de tiempo configurado. En un dispositivo apilado, se puede especificar una unidad específica o todas las unidades de la pila.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo localizar un dispositivo o dispositivos específicos en la red a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) del switch.

Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar la función de localización de dispositivos en el switch a través de la utilidad basada en Web o la aplicación Smart Network Application (SNA), haga clic aquí.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx550X

Versión del software

- 2.3.0.130

Cómo utilizar el dispositivo de red de localización

Paso 1. Inicie sesión en la consola del switch. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco. Si ha configurado un nuevo nombre de usuario o contraseña, introduzca las credenciales en su lugar.

Nota: Para saber cómo acceder a una CLI de switch SMB a través de SSH o Telnet, haga clic aquí.

Nota: Los comandos pueden variar dependiendo del modelo exacto de su switch. En este ejemplo, se accede al switch SG350X a través de Telnet.

Paso 2. En el contexto EXEC privilegiado del switch, ingrese el siguiente comando para encender los LED del puerto de red de una unidad específica en una pila:

Las opciones son:

- unit-id: especifique el número de unidad o, si se deja en blanco, todos se iluminarán.

- duración segundos: el número de segundos que se iluminarán los LED. El rango puede ser de cinco a 300 segundos. Si no se especifica, las luces se iluminarán durante 60 segundos.

- stop: detenga el parpadeo de los LED.

En el siguiente ejemplo, se puede identificar fácilmente el switch Unit 2, ya que todos los LED parpadean y durarán 10 segundos.

Paso 3. (Opcional) En el contexto EXEC privilegiado del switch, ingrese el siguiente comando para encender los LED del puerto de red de los switches apilados:

En el siguiente ejemplo, los switches SG350X apilados parpadean durante 30 segundos.

Paso 4. (Opcional) Una vez que haya encontrado el dispositivo que está intentando localizar, puede impedir que parpadeen los LED introduciendo lo siguiente:

Ahora debería haber localizado correctamente un switch o una pila de switches específicos en su red a través de la CLI del switch.