Objetivo

Los switches completamente gestionados de la serie Cisco Sx350 son switches independientes que proporcionan puertos Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) y puertos Small Form-Factor Pluggable (SFP) 2 combinados + PoE en modelos específicos. Los switches incluyen un procesador de paquetes altamente integrado de nueva generación para aplicaciones Carrier Ethernet y Small-Medium Enterprise (SME) con rendimiento a velocidad de cable completo.

La utilidad basada en Web le permite implementar y gestionar su red de forma eficaz. La configuración y la resolución de problemas se pueden realizar fácilmente con herramientas fáciles de usar como Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT Network Management y Cisco Smartports, que permiten que la red detecte y configure automáticamente todos los dispositivos Cisco conectados.

Este artículo pretende mostrar las especificaciones del producto y hardware de los switches completamente gestionados de la serie Sx350. Para obtener más información sobre los switches completamente gestionados serie Sx350, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Rendimiento

Función

Descripción

Capacidad de switching y velocidad de transmisión

Todos los switches son de velocidad de cable y sin bloqueo

Nombre del modelo

Velocidad de reenvío en millones de paquetes por segundo (mpps; paquetes de 64 bytes)

Capacidad de switching en gigabits por segundo

SF350-48

13.10

17.6

SF350-48P

13.10

17.6

SF350-48MP

13.10

17.6

SG350-10

14.88

20.0

SG350-10P

14.88

20.0

SG350-10MP

14.88

20.0

SG355-10MP

14.88

20.0

SG350-28

41.67

56.0

SG350-28P

41.67

56.0

SG350-28MP

41.67

56.0

Switching de Capa 2

Función

Descripción

Spanning Tree Protocol (STP)

- Compatibilidad con árbol de extensión estándar 802.1d

- Convergencia rápida mediante 802.1w o árbol de extensión rápido (RSTP), habilitado de forma predeterminada

- Se admiten 8 instancias

- Varias instancias de árbol de extensión con 802.1s (MSTP)

Agrupación de puertos

Compatibilidad con el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad

- Hasta 8 grupos

- Hasta 8 puertos por grupo con 16 puertos candidatos para cada agregación de enlaces 802.3ad (dinámica)

Red de área local virtual (VLAN)

- Compatibilidad con hasta 4096 VLAN simultáneamente

- VLAN basadas en puerto y basadas en etiquetas 802.1Q

- VLAN basada en control de acceso a medios (MAC)

- VLAN de administración

- Perímetro de VLAN privada (PVE), también conocido como puertos protegidos, con varios enlaces ascendentes

- VLAN de invitado

- VLAN no autenticada

- Asignación de VLAN dinámica a través del servidor RADIUS junto con autenticación de cliente 802.1x

- VLAN de equipamiento de las instalaciones del cliente (CPE)

VLAN Voz

- El tráfico de voz se asigna automáticamente a una VLAN específica de voz y se trata con niveles adecuados de QoS.

- Las funciones de voz automática ofrecen una implementación de terminales de voz y dispositivos de control de llamadas sin intervención en toda la red.

VLAN de TV de multidifusión

La VLAN de multidifusión de TV permite que la VLAN de multidifusión única se comparta en la red mientras los suscriptores permanecen en VLAN separadas, también conocidas como registro de VLAN de multidifusión (MVR)

VLAN Q-in-Q

Las VLAN atraviesan de forma transparente una red de proveedor de servicios al tiempo que aislan el tráfico entre los clientes

Protocolo de registro de VLAN genérico (GVRP) y protocolo de registro de atributos genérico (GARP)

Protocolos para propagar y configurar automáticamente VLAN en un dominio puenteado

Unidirectional Link Detection (UDLD)

El UDLD monitorea la conexión física para detectar links unidireccionales causados por cableado incorrecto o fallas de cable/puerto para evitar bucles de reenvío y el bloqueo del tráfico en redes conmutadas

Retransmisión de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en la capa 2

Retransmisión del tráfico DHCP al servidor DHCP en VLAN diferente; funciona con la opción 82 de DHCP

Snooping de protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) versiones 1, 2 y 3

El IGMP limita el tráfico de multidifusión de gran ancho de banda sólo a los solicitantes; admite grupos de multidifusión de 1000 (también se admite multidifusión específica de origen)

Consultor IGMP

El solicitante IGMP se utiliza para soportar un dominio multicast de capa 2 de switches de snooping en ausencia de un router multicast

Bloqueo de cabecera de línea (HOL)

prevención de bloqueo HOL

Trama Jumbo

Hasta 9000 bytes (9216)

Capa 3

Función

Descripción

Routing IPv4

- Enrutamiento con cables de paquetes IPv4

- Hasta 512 rutas estáticas y hasta 128 interfaces IP

Enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR)

Soporte para CIDR

Interfaz de capa 3

Configuración de la interfaz de Capa 3 en el puerto físico, LAG, interfaz VLAN o interfaz de loopback

Relay DHCP en la Capa 3

Retransmisión del tráfico DHCP a través de dominios IP

Relay de protocolo de datagramas de usuario (UDP)

Retransmisión de información de broadcast a través de dominios de Capa 3 para la detección o retransmisión de paquetes bootP/DHCP

Servidor DHCP

- El switch funciona como un servidor DHCP IPv4 que presta servicio a las direcciones IP para varios grupos/alcances DHCP

- Compatibilidad con opciones DHCP

Security

Función

Descripción

Protocolo Secure Shell (SSH)

SSH es un reemplazo seguro del tráfico Telnet. El protocolo de copia segura (SCP) también utiliza SSH. Se admiten SSH v1 y v2.

Capa de sockets seguros (SSL)

Compatibilidad con SSL: Cifra todo el tráfico HTTPS, lo que permite un acceso altamente seguro a la GUI de administración basada en navegador en el switch.

IEEE 802.1X (función de autenticador)

- 802.1X: Autenticación y contabilidad RADIUS, hash MD5; VLAN de invitado; VLAN sin autenticar, modo de host único/múltiple y sesiones únicas/múltiples

- Compatible con 802.1X basado en tiempo

- Asignación de VLAN dinámica

Autenticación basada en Web

La autenticación basada en Web proporciona control de admisión a la red a través del navegador web a cualquier dispositivo host y sistema operativo.

Protección de la Unidad de Datos del Protocolo de Bridge STP (BPDU)

Mecanismo de seguridad para proteger la red de configuraciones no válidas. Un puerto habilitado para la protección BPDU se apaga si se recibe un mensaje BPDU en ese puerto.

Protección raíz STP

Esto evita que los dispositivos periféricos que no están bajo el control del administrador de red se conviertan en nodos raíz del protocolo de árbol de extensión .

snooping de DHCP

Filtra los mensajes DHCP con direcciones IP no registradas o desde interfaces inesperadas o no confiables. Esto evita que los dispositivos sospechosos se comporten como servidores DHCP.

IP Source Guard (IPSG)

Cuando IP Source Guard está habilitado en un puerto, el switch filtra los paquetes IP recibidos del puerto si las direcciones IP de origen de los paquetes no se han configurado estáticamente o no se han aprendido dinámicamente de la indagación DHCP. Esto evita la suplantación de dirección IP.

Inspección ARP dinámica (DAI)

El switch descarta los paquetes de protocolo de resolución de direcciones (ARP) de un puerto si no hay enlaces IP/MAC estáticos o dinámicos o si hay una discrepancia entre las direcciones de origen o de destino en el paquete ARP. Esto evita ataques de intrusos.

Enlace de puertos/IP/MAC (IPMB)

Las funciones anteriores (detección de DHCP, protección de IP de origen e inspección dinámica de ARP) funcionan juntas para evitar ataques DOS en la red, lo que aumenta la disponibilidad de la red.

Tecnología Secure Core (SCT)

Se asegura de que el switch reciba y procese la administración y el tráfico de protocolo sin importar cuánto tráfico se reciba.

Datos confidenciales seguros (SSD)

Mecanismo para administrar datos confidenciales (como contraseñas, claves, etc.) de forma segura en el switch, rellenando estos datos en otros dispositivos y configurando automáticamente de forma segura. El acceso para ver los datos confidenciales como texto simple o cifrado se proporciona según el nivel de acceso configurado por el usuario y el método de acceso del usuario.

Aislamiento de capa 2 en el extremo de VLAN privada (PVE) con VLAN de comunidad

PVE (también conocido como puertos protegidos) proporciona aislamiento de Capa 2 entre dispositivos en la misma VLAN, admite múltiples enlaces ascendentes.

Seguridad de Puertos

La capacidad de bloquear las direcciones MAC de origen a los puertos y limita el número de direcciones MAC aprendidas.

Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota

(RADIUS), Sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales (TACACS+)

Admite autenticación RADIUS y TACACS; switch funciona como cliente

Control de tormentas

Difusión, multidifusión y unidifusión desconocida

Contabilización RADIUS

Las funciones de contabilidad RADIUS permiten que los datos se envíen al inicio y al final de los servicios, lo que indica la cantidad de recursos (como tiempo, paquetes, bytes, etc.) utilizados durante la sesión.

Protección contra denegación de servicio (DoS)

Prevención de ataques DoS

Listas de Control de Acceso (ACLs)

- Compatibilidad con hasta 512 reglas

- Límite de velocidad o descarte basado en MAC de origen y destino, ID de VLAN o dirección IP, protocolo, puerto, punto de código de servicios diferenciados (DSCP)/precedencia IP, puertos de origen y destino TCP/UDP, prioridad 802.1p, tipo Ethernet, paquetes ICMP (protocolo de mensajes de control de Internet), paquetes IGMP, indicador TCP, ACL basadas en tiempo compatibles.

Calidad del servicio

Función

Descripción

Niveles de prioridad

8 colas de hardware por puerto

Planificación

Asignación de cola de prioridad estricta y ordenamiento cíclico ponderado (WRR) basada en DSCP y clase de servicio (802.1p/CoS)

Clase de servicio

basado en puertos; VLAN basada en prioridad 802.1p; Precedencia IP IP IPv4/v6, tipo de servicio (ToS) y basado en DSCP; Servicios diferenciados (DiffServ); clasificación y remarcación de ACL, QoS de confianza

Limitación de velocidad

Policer de ingreso; modelado de salida y control de velocidad; por VLAN, por puerto y basado en flujo

Prevención de Congestión

Se requiere un algoritmo de prevención de congestión TCP para reducir y prevenir la sincronización de pérdida TCP global

Estándares

Función

Descripción

Estándares

Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab1000BASE-T, IEEE 802.3ad LACP, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Control de Flujo, IEEE 8000 2.1D (STP, GARP y GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768 y RFC 783, 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922 y RFC 99 20, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541 y RFC 1622 RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414 RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674 y RFC 2737, RFC819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Función

Descripción

IPv6

- modo de host IPv6

- IPv6 sobre Ethernet

- Doble pila IPv6/IPv4

- Detección de router y vecino IPv6 (ND)

- Configuración automática de direcciones sin estado IPv6

- Detección de unidad de transmisión máxima (MTU) de trayecto

- Detección de direcciones duplicadas (DAD)

- ICMP versión 6

QoS IPv6

Priorizar los paquetes IPv6 en el hardware

ACL IPv6

Paquetes IPv6 descartados o con límite de velocidad en el hardware

- Seguridad IPv6 First Hop

- guardia RA

- inspección ND

- protección DHCPv6

- Tabla de enlace de vecino (entradas snooping y estáticas)

- Comprobación de integridad de enlace de vecino

Detección de receptor multidifusión (MLD v1/2)

Entregar paquetes de multidifusión IPv6 sólo a los receptores requeridos

Aplicaciones IPv6

Web/SSL, servidor Telnet/SSH, cliente de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), configuración automática de DHCP, protocolo de detección de Cisco (CDP), protocolo de detección de capa de enlace (LLDP)

Solicitud de comentarios (RFC) de IPv6 admitida

- RFC 4443 (que obsoleta RFC2463): versión 6 de ICMP

- RFC 4291 (que obsoleta RFC 3513): arquitectura de direcciones IPv6

- RFC 4291: arquitectura de direccionamiento IPv6

- RFC 2460: especificación de IPv6

- RFC 4861 (que obsoleta RFC 2461): detección de vecino para IPv6

- RFC 4862 (que obsoleta RFC 2462): configuración automática de direcciones sin estado IPv6

- RFC 1981: detección de MTU de trayecto

- RFC 4007: arquitectura de direcciones de alcance IPv6

- RFC 3484: mecanismo de selección de dirección predeterminado

Administración

Función

Descripción

Interfaz de usuario web

Utilidad de configuración de switch integrada para una configuración de dispositivos sencilla basada en explorador (HTTP/HTTPS). Admite configuración, panel del sistema, mantenimiento del sistema y supervisión

‘Protocolo de administración de red simple (SNMP)

SNMP versiones 1, 2c y 3 con compatibilidad para trampas y SNMP versión 3 User-Based Security Model (USM)

Base de información de administración estándar (MIB)

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

Ianaifty-MIB

ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB.my

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1724-MIB

RFC-1212.my_for_MG-Soft

rfc1213-MIB

RFC-1757-MIB

1215.my SNMPv2-

CONF.my

SNMPv2-TC.my

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

draft-ietf-entmib-sensor-MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

MIB privadas

CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-

brgmulticast-MIB CISCOSB-

bridgemibObjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSB-ssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-puente-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-Device-Params-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-env_mib

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgessecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-Poe-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-Setting-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

CISCOSB-ee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

Supervisión remota (RMON)

El agente de software RMON integrado admite 4 grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión, supervisión y análisis del tráfico

Doble pila IPv4 e IPv6

Coexistencia de ambas pilas de protocolos para facilitar la migración

Actualización del firmware

- Actualización del navegador web (HTTP/HTTPS) y TFTP y actualización a través de SCP que se ejecuta en SSH

- La actualización también se puede iniciar a través del puerto de la consola

- Imágenes dobles para actualizaciones de firmware flexibles

Reflejo de Puerto

El tráfico en un puerto o VLAN se puede duplicar en otro puerto para su análisis con un analizador de red o sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 8 puertos de origen en un puerto de destino. Se admite una sola sesión

duplicación de VLAN

El tráfico de una VLAN se puede duplicar en un puerto para su análisis con un analizador de red o sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 8 VLAN de origen en un puerto de destino. Se admite una sola sesión.

DHCP (opción 12, 66, 67, 82, 129 y 150)

Las opciones DHCP facilitan un control más estricto desde un punto central (servidor DHCP) para obtener la dirección IP, la configuración automática (con descarga de archivo de configuración), la retransmisión DHCP y el nombre de host

Copia segura (SCP)

Transferir archivos al switch y desde él de forma segura

Descarga de archivos de configuración automática con Secure Copy (SCP)

Permite una implementación masiva segura con protección de datos confidenciales

Archivos de configuración modificables por texto

Los archivos de configuración se pueden editar con un editor de texto y descargar en otro switch, lo que facilita la implementación masiva

Smartports

Configuración simplificada de QoS y capacidades de seguridad

Smartports automáticos

Aplica la inteligencia proporcionada a través de las funciones de Smartport y la aplica automáticamente al puerto en función de los dispositivos detectados a través de Cisco Discovery Protocol o LLDP-MED. Esto facilita las implementaciones sin intervención del usuario.

CLI de Textview

Interfaz de línea de comandos con scripts. Se admite una CLI completa, así como una CLI basada en menús. Los niveles de privilegio de usuario 1, 7 y 15 son compatibles con la CLI.

Servicios en la nube

Compatibilidad con la herramienta de red Cisco Small Business FindIT

Localización

Localización de la GUI y documentación en varios idiomas

Otra gestión

Traceroute; administración IP única; HTTP/HTTPS; SSH; RADIUS; Reflejo de Puerto; Actualización de TFTP; DHCP Client; BOOTP; SNTP; Actualización de Xmodem; diagnóstico de cable; ping; syslog; Cliente Telnet (soporte seguro SSH)

Operación de puerto basada en tiempo

Enlace activo o inactivo según la programación definida por el usuario (cuando el puerto está administrativamente activo)

Banner de inicio de sesión

Banners múltiples configurables para Web y CLI

Eficiencia energética

Función

Descripción

Conformidad con EEE (802.3az)

Admite 802.3az en todos los puertos de cobre (modelos SG350)

Detección de energía

- Apague automáticamente la alimentación en los puertos Gigabit Ethernet y RJ-45 10/100 cuando detecte un link inactivo

- El modo activo se reanuda sin pérdida de paquetes cuando el switch detecta el link activo

Detección de longitud del cable

Ajusta la potencia de la señal en función de la longitud del cable para los modelos Gigabit Ethernet. Reduce el consumo energético de los cables de menos de 10 m.

Inhabilitar los LED de puerto

Los LED se pueden apagar manualmente para ahorrar energía

General

Función

Descripción

Tramas gigantes

Tamaños de trama de hasta 9000 bytes (9216) admitidos en interfaces 10/100 y Gigabit

tabla MAC

Hasta 16 000 direcciones MAC (16 384)

Descubrimiento

Función

Descripción

Bonjour

El switch se anuncia usando el protocolo Bonjour

Protocolo de descubrimiento de la capa de enlace (LLDP) (802.1ab) con extensiones LLDP-MEDE

LLDP permite que el switch anuncie su identificación, configuración y capacidades a los dispositivos vecinos que almacenan los datos en una MIB. LLDP-MED es una mejora de LLDP que agrega las extensiones necesarias para los teléfonos IP.

Cisco Discovery Protocol

El switch se anuncia mediante el protocolo de detección de Cisco. También aprende el dispositivo conectado y sus características a través de Cisco Discovery Protocol.

Power Over Ethernet (PoE)

Función

Descripción

PoE 802.3af o PoE+ 802.3at suministrado sobre cualquiera de los puertos RJ-45 incluidos en los presupuestos de alimentación enumerados

Los switches admiten PoE+ 802.3at, 802.3af, 802.3xx 60W y PoE preestándar (heredado) de Cisco. Potencia máxima de 60 W a cualquier puerto 10/100 o Gigabit Ethernet para dispositivos compatibles con PoE+ y 15,4 W para dispositivos compatibles con PoE, hasta que se alcance el presupuesto de PoE para el switch. La potencia total disponible para PoE por switch es la siguiente:

Nombre del modelo

Alimentación dedicada a PoE

Número de puertos compatibles con PoE

SF350-48P

382 W

48

SF350-48MP

740 W

48

SG350-10P

62 W

8

SG350-10MP

62 W

8

SG355-10P

124 W

8

SG350-28P

195 W

24

SG350-28MP

382 W

24

Interfaces físicas

Función

Descripción

Puertos

Nombre del modelo

Puertos del sistema totales

Puertos RJ-45

Puertos combinados (RJ-45 + SFP

SF350-48

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 ranuras SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48P

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 ranuras SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48MP

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 ranuras SFP, 2 Gigabit Ethernet

SG350-10

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG350-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG355-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG350-10MP

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG350-28

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 ranuras SFP, 2 puertos Gigabit Ethernet combinados

SG350-28P

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 ranuras SFP, 2 puertos Gigabit Ethernet combinados

SG350-28MP

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 ranuras SFP, 2 puertos Gigabit Ethernet combinados

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Tipo de cableado

Par trenzado no blindado (UTP) de categoría 5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX;

UTP Ethernet de categoría 5 o superior para 1000BASE-T

Indicadores luminosos

Opción de ahorro de energía de sistema, enlace/actividad, PoE, velocidad y LED

Flash

32 MB

Memoria de CPU

256 MB

Búfer de paquetes

Función

Descripción

Búfer de paquetes

Todos los números se agregan en todos los puertos a medida que los búfers se comparten dinámicamente:

Nombre del modelo

Búfer de paquetes

SF350-48

24 Mb

SF350-48P

24 Mb

SF350-48MP

24 Mb

SG350-10

12 MB

SG350-10P

12 MB

SG355-10P

12 MB

SG350-10MP

12 MB

SG350-28

12 MB

SG350-28P

12 MB

SG350-28MP

12 MB

Módulos SFP compatibles

SKU

Medios

Velocidad

Distancia máxima

MGBSX1

Fibra de modos múltiples

1000 Mbps

350 m

MGBLH1

Fibra monomodo

1000 Mbps

40 km

MGBT1

Fibra monomodo

1000 Mbps

100 km

Entorno

Función

Descripción

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

SG350-10, SG350-10P, SG350-10MP:

11 x 1,45 x 6,7 pulg. (279,4 x 44,45 x 170 mm)

SG355-10P, SG350-28:

17,3 x 1,45 x 10,1 pulg. (440 x 44,45 x 202 mm)

SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP:

17,3 x 1,45 x 10,1 pulg. (440 x 44,45 x 257 mm)

SF350-48P, SF350-48MP:
17,3 x 1,45 x 13,78 pulg. (440 x 44,45 x 350 mm)

Peso de la unidad

SF350-48: 7,87 lb (3,57 kg)

SF350-48P: 12,34 lb (5,59 kg)

SF350-48MP: 12,37 lb (5,61 kg)

SG350-10: 2,40 lb (1,09 kg)

SG350-10P: 2,62 lb (1,19 kg)

SG355-10P: 5,20 lb (2,36 kg)

SG350-10MP: 2,62 lb (1,19 kg)

SG350-28: 6,06 lb (2,75 kg)

SG350-28P: 8,44 lb (3,83 kg)

SG350-28MP: 7,43 lb (3,37 kg)

Energía

100-240 V, 50-60 Hz, interna, universal: SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

100-240 V, 50-60 Hz, 0,7 A, externa: SG350-10

100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A, externa: SG350-10P

100-240 V, 50-60 Hz, interna, universal: SG355-10P
100-240 V, 50-60 Hz, 2,0 A, externa: SG350-10MP

Certificación

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC parte 15 (CFR 47) clase A

Temperatura operativa

SG350-10, SG350-10P, SG355-10P, SG350-10MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

De 0° a 40 °C (de 32° a 104 °F)

SG350-10MP, SG350-10P, SG350-28P

De 0° a 45 °C (de 32° a 113 °F)

SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP

De 0° a 50 °C (de 32° a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -4° a 158 °F (de -20° a 70 °C)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 90 %, relativo, sin condensación

Humedad de almacenamiento

Del 10 % al 90 %, relativo, sin condensación

Ruido acústico y MTBF

Nombre del modelo

VENTILADOR (número)

Ruido acústico

MTBF  @40C  h)

SF350-48

Sin ventilador

N/A

277,653

SF350-48P

3

53,7 dB a 40 °C

182,270

SF350-48MP

4

49,8 dB a 40 °C

191,951

SG350-10

Sin ventilador

N/A

308,196

SG350-10P

Sin ventilador

N/A

205,647

SG355-10P

Sin ventilador

N/A

296,426

SG350-10MP

Sin ventilador

N/A

80,093

SG350-28

Sin ventilador

N/A

367,209

SG350-28P

2

47,9 dB a 40 °C

396,687

SG350-28MP

4

49,6 dB a 40 °C

54 dB a 50 °C

213,373