Objetivo

Cuando un switch recibe tráfico multicast, reenviará ese tráfico a todos los puertos de conexión lógica. Al hacer esto, los hosts podían recibir tráfico de multidifusión que no estaban preparados para procesar, lo que causaba retrasos innecesarios. La activación del snooping de IGMP (protocolo de administración de grupos de Internet) permite que un switch escuche los mensajes IGMP para determinar qué hosts son miembros de grupos de multidifusión, lo que permite que el tráfico de multidifusión sólo se reenvíe a esos hosts. Esto evita que los hosts que no son miembros de un grupo multicast reciban tráfico no deseado.

Los pasos de este documento se realizan en el modo de visualización avanzado. Para cambiar el modo de visualización avanzado, vaya a la esquina superior derecha y seleccione Nota:Avanzado en la lista desplegable Modo de visualización.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo habilitar la indagación IGMP en los SG350 y SG550.

Dispositivos aplicables

- SG350

- SG550

Versión del software

- v2.0.0.73

Habilitación de IGMP Snooping

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Multicast > IPv4 Multicast Configuration > IGMP Snooping. Se abre la página IGMP Snooping.

Paso 2. En el campo IGMP Snooping Status, marque la casilla Enable para habilitar la indagación IGMP.

Nota: La indagación IGMP sólo puede estar operativa cuando el filtrado de multidifusión de puente está habilitado. Para habilitarlo, haga clic en el enlace Bridge Multicast Filtering en la parte superior de la página.

Paso 3. En el campo IGMP Querier Status, marque la casilla de verificación Enable para que el switch actúe como un solicitante IGMP. Cuando se activa, el switch enviará periódicamente consultas de afiliación IGMP para que pueda actualizar sus tablas de pertenencia.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar). Los parámetros se guardan.

Paso 5. La Tabla de Indagación IGMP muestra todas las VLAN configuradas actualmente en el switch, así como sus configuraciones IGMP. Para cambiar la configuración IGMP de una VLAN, seleccione su botón de opción y haga clic en el botón Edit. Se abre la ventana Edit IGMP Snooping Settings.

Paso 6. En el campo VLAN ID, utilice la lista desplegable para seleccionar una VLAN para configurar. Este campo debe mostrar automáticamente la VLAN que seleccionó en la Tabla de Indagación de IGMP, y se puede utilizar para cambiar rápidamente entre VLAN para configurarlas sin volver a la página Indagación de IGMP.

Nota: Ya debe haber agregado y configurado VLAN en VLAN Management > VLAN settings para ver VLAN adicionales en el menú desplegable.

Paso 7. En el campo IGMP Snooping Status , marque la casilla Enable para habilitar la indagación IGMP en la VLAN especificada.

Paso 8. En MRouter Ports Auto Learn, marque la casilla de verificación Enable para que la VLAN detecte cuál de sus puertos está conectado al router multicast.

Paso 9. En el campo Abandono inmediato, marque la casilla Habilitar para que el switch elimine las interfaces de la tabla de reenvío si envían un mensaje de ausencia. Después de retransmitir los mensajes IGMP al router multicast, el switch eliminará periódicamente las entradas de la tabla de membresía si no recibe informes de los clientes multicast. Esta opción reduce el tiempo que se tarda en bloquear el tráfico IGMP innecesario enviado a los hosts.

Paso 10. En el campo Last Member Query Counter, seleccione un botón de opción para determinar el número de consultas específicas de grupo IGMP enviadas antes de que el switch asuma que no hay más miembros para el grupo, si el switch es el consultor elegido.

Las opciones son:

- Utilizar solidez de consultas (2): envíe dos mensajes antes de suponer que no hay más miembros para el grupo. Esta opción es la predeterminada.

- Definido por el usuario: introduzca el número de mensajes que el switch debe enviar en el campo de texto. El intervalo es de 1 a 7.

Paso 11. En el campo IGMP Querier Status, marque la casilla de verificación Enable para que el switch sea el solicitante IGMP. Normalmente, el router multicast asumirá esta función, pero si no hay un router multicast en la VLAN, esta función es necesaria. Si no activa esta función, vaya directamente al Paso 15.

Paso 12. En el campo Elección del solicitante IGMP, marque la casilla de verificación Habilitar para que el switch admita el proceso de elección del consultor IGMP estándar. Si se desactiva, el switch esperará 60 segundos antes de enviar los mensajes de consulta y se detendrá si detecta otro consultor.

Paso 13. En el campo IGMP Querier Version, seleccione un botón de opción para elegir qué versión de IGMP utilizará el switch si se convierte en el consultor elegido. Elija la versión 3 (v3) si hay switches y/o routers multicast en la VLAN que realizan el reenvío de IP Multicast específico de origen. De lo contrario, seleccione la versión 2 (v2).

Paso 14. En el campo Consuler IP Address , elija un botón de opción para determinar qué dirección de origen del switch se utilizará en los mensajes enviados. Elija Auto para que la dirección de origen se determine automáticamente, o User Defined para elegir y direccionar desde la lista desplegable.

Paso 15. Haga clic en Apply (Aplicar). Los parámetros se aplican a la VLAN especificada. Puede elegir otra VLAN para configurar seleccionando su ID en el campo VLAN ID, o hacer clic en Cerrar para volver a la página de Indagación IGMP.

Paso 16. Para copiar rápidamente los parámetros de una VLAN, seleccione el botón de opción de la VLAN que desea copiar y haga clic en el botón Copiar configuración. Se abre la ventana Copy Settings.

Paso 17. En el campo de texto, introduzca las VLAN o el rango de VLAN a las que desea copiar la configuración. Haga clic en Aplicar para copiar la configuración.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco