Objetivo

Syslog es un método para recopilar mensajes de dispositivos a un servidor que ejecuta una función de registro de mensajes para procesos de aplicaciones y sistemas. Un servicio Syslog acepta mensajes y los almacena en archivos o los imprime de acuerdo con un simple archivo de configuración. Esta forma de registro proporciona almacenamiento protegido a largo plazo para los registros y es útil tanto en la resolución de problemas rutinaria como en la gestión de incidentes.

En este artículo se explica cómo ver y comprender los mensajes emergentes de Syslog en un switch administrado de la serie Sx350.

Dispositivos aplicables

- Serie SF350

- Serie SG350

Versión del software

- 2.1.0.63

Ventana emergente Información de Syslog

Cuando se escribe un nuevo Syslog en el archivo de registro de la Memoria de acceso aleatorio (RAM), se mostrará una notificación o una ventana emergente en un plazo de 10 segundos en la utilidad basada en web. Los mensajes de notificación de todos los mensajes de Syslog creados en los últimos 10 segundos aparecerán en la esquina inferior derecha de la pantalla y se desvanecerán automáticamente después de 15 segundos.

La ventana emergente de notificación contiene los siguientes elementos:

- Titular de notificación: indica que este mensaje es una notificación de Syslog y muestra el nivel de gravedad del Syslog.

- El contenido de texto real o el cuerpo de la notificación.

- Enlace a la pantalla RAM de la utilidad basada en web.

Nota: Para ir manualmente a la pantalla RAM, inicie sesión en la utilidad basada en Web y vaya a Estado y estadísticas > Ver registro > Memoria RAM.

En esta página, también puede activar o desactivar los mensajes emergentes de Syslog.

- Un icono que muestra una representación gráfica del nivel de gravedad de Syslog.

- Los niveles de severidad de información y aviso se mostrarán con el icono de severidad de información azul.

- El nivel de gravedad de la advertencia se mostrará con el icono de advertencia amarillo.

- El registro del sistema con un nivel de gravedad superior al de advertencia se mostrará con el icono de error rojo.

- Un botón de cierre que cerrará la ventana emergente de notificación específica.