Objetivo

Los switches Smart Plus de la serie 220 Cisco Small Business ofrecen una combinación de rendimiento de productos y fiabilidad. Esta serie proporciona niveles más altos de seguridad, gestión y escalabilidad, lo que le permite experimentar el máximo rendimiento pero a un menor coste.

El objetivo de este documento es mostrarle las especificaciones de productos y hardware de los switches Smart Plus de Cisco serie 220. Para obtener más información sobre las funciones y otros detalles de los Cisco 220 Series Smart Plus Switches, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Rendimiento

Función

Descripción

Capacidad de conmutación

Nombre del modelo

Velocidad de reenvío en millones de paquetes por segundo (mpps; paquetes de 64 bytes)

Capacidad de switching en gigabits por segundo

SF220-24

6.55

8.8

SF220-24P

6.55

8.8

SF220-48

10.12

13.6

SF220-48P

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P

74.40

100

Switching de Capa 2

Función

Descripción

Tabla de control de acceso a medios (MAC)

Hasta 8192 direcciones MAC

Spanning Tree Protocol (STP)

Compatibilidad con árbol de extensión estándar 802.1d, activada de forma predeterminada

Convergencia rápida mediante 802.1w: protocolo de árbol de extensión rápido (RSTP)

Instancias de protocolo de árbol de extensión múltiple (MSTP) que utilizan 802.1s

Se admiten 16 instancias

Agrupación de puertos

Compatibilidad con el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad:

Hasta 8 grupos

Hasta 8 puertos por grupo con 16 puertos candidatos para cada agregación de enlaces 802.3ad (dinámica)

Equilibrio de carga basado en la dirección MAC de origen y destino, o MAC/IP de origen y destino

Red de área local virtual (VLAN)

Compatibilidad con hasta 256 VLAN simultáneamente

VLAN basadas en puerto y basadas en etiquetas 802.1Q

VLAN de administración

VLAN de invitado

VLAN de voz automática

El tráfico de voz se asigna automáticamente a una VLAN específica de voz y se trata con los niveles adecuados de calidad de servicio (QoS)

VLAN QinQ

Las VLAN atraviesan de forma transparente una red de proveedor de servicios al tiempo que aislan el tráfico entre los clientes

Protocolo de registro de VLAN genérico (GVRP) y protocolo de registro de atributos genérico (GARP)

Protocolos para propagar y configurar automáticamente VLAN en un dominio puenteado

Bloqueo de cabecera de línea (HOL)

prevención de bloqueo HOL

Trama Jumbo

Compatibilidad con tamaños de trama de hasta 9216

Security

Función

Descripción

Listas de Control de Acceso (ACLs)

Límite de velocidad o abandono basado en MAC de origen y destino, ID de VLAN o dirección IP, protocolo, puerto, punto de código de servicios diferenciados (DSCP)/precedencia IP, puertos de origen y destino de protocolo de control de transmisión (TCP)/protocolo de datagramas de usuario (UDP), prioridad 802.1p, tipo de Ethernet, paquetes de protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), paquetes de protocolo de administración de grupo de Internet (IGMP), indicador TCP

Admite hasta 512 reglas

Seguridad de Puertos

Crea la capacidad de bloquear las direcciones MAC de origen a los puertos; limita el número de direcciones MAC aprendidas

IEEE 802.1X (función de autenticador)

802.1X: Autenticación RADIUS; VLAN de invitado; modo host múltiple

Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota

(RADIUS), Sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales (TACACS+)

Admite autenticación RADIUS y TACACS; switch funciona como cliente

Filtrado de Direcciones MAC

Supported

Control de tormentas

Difusión, multidifusión y unidifusión desconocida

Protección contra denegación de servicio (DoS)

Prevención de ataques DoS

Protección de la Unidad de Datos del Protocolo de Bridge STP (BPDU)

Este mecanismo de seguridad protege la red de configuraciones no válidas. Un puerto habilitado para la protección BPDU se apaga si se recibe un mensaje BPDU en ese puerto.

Protocolo Secure Shell (SSH)

SSH es un reemplazo seguro del tráfico Telnet. SCP también utiliza SSH. Compatibilidad con SSH v1 y v2

Capa de sockets seguros (SSL)

Compatibilidad con SSL: Cifra todo el tráfico de protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS), lo que permite un acceso muy seguro a la GUI de gestión basada en explorador del switch

QoS

Función

Descripción

Niveles de prioridad

8 colas de hardware por puerto

Planificación

Asignación de cola de prioridad estricta y ordenamiento cíclico ponderado (WRR) basada en DSCP y clase de servicio (802.1p/CoS)

Clase de servicio

basado en puertos; VLAN basada en prioridad 802.1p; Precedencia IP IP IPv4/v6, tipo de servicio (ToS) y basado en DSCP; Servicios diferenciados (DiffServ); clasificación y remarcación de ACL, QoS de confianza

Limitación de velocidad

Policer de ingreso; modelado de salida y control de velocidad; por VLAN, por puerto y basado en flujo

Prevención de Congestión

Se requiere un algoritmo de prevención de congestión TCP para reducir y prevenir la sincronización de pérdida TCP global

Multicast (multidifusión)

Función

Descripción

Snooping de las versiones 1, 2 y 3 de IGMP

El IGMP limita el tráfico de multidifusión de gran ancho de banda sólo a los solicitantes; admite 256 grupos de multidifusión

Consultor IGMP

El solicitante IGMP se utiliza para soportar un dominio multicast de capa 2 de switches de snooping en ausencia de un router multicast

Estándares

Función

Descripción

Estándares

Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab1000BASE-T, IEEE 802.3ad LACP, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Control de Flujo, IEEE 8000 2.1D (STP, GARP y GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768 y RFC 783, 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922 y RFC 99 20, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541 y RFC 1622 RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414 RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674 y RFC 2737, RFC819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Función

Descripción

IPv6

modo de host IPv6

IPv6 sobre Ethernet

Doble pila IPv6/IPv4

Detección de router y vecino IPv6 (ND)

Configuración automática de direcciones sin estado IPv6

Detección de unidad de transmisión máxima (MTU) de trayecto

Detección de direcciones duplicadas (DAD)

ICMP versión 6

ACL IPv6

Paquetes IPv6 descartados o con límite de velocidad en el hardware

QoS Pv6

Priorizar los paquetes IPv6 en el hardware

Detección de receptor multidifusión (MLD v1/2)

Entregar paquetes de multidifusión IPv6 sólo a los receptores requeridos

Aplicaciones IPv6

Web/ SSL, servidor Telnet/SSH, cliente de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), configuración automática de DHCP, protocolo de detección de Cisco (CDP), protocolo de detección de capa de enlace (LLDP)

Solicitud de comentarios (RFC) de IPv6 admitida

RFC 4443 (que obsoleta RFC2463): versión 6 de ICMP

RFC 4291 (que obsoleta RFC 3513): arquitectura de direcciones IPv6

RFC 4291: arquitectura de direccionamiento IPv6

RFC 2460: especificación de IPv6

RFC 4861 (que obsoleta RFC 2461): detección de vecino para IPv6

RFC 4862 (que obsoleta RFC 2462): configuración automática de direcciones sin estado IPv6

RFC 1981: detección de MTU de trayecto

RFC 4007: arquitectura de direcciones de alcance IPv6

RFC 3484: mecanismo de selección de dirección predeterminado

Administración

Función

Descripción

Interfaz de usuario web

Utilidad de configuración de switch integrada para una configuración de dispositivos sencilla basada en explorador (HTTP/HTTPS). Admite configuración, panel del sistema, mantenimiento del sistema y supervisión

Archivos de configuración modificables por texto

Los archivos de configuración se pueden editar con un editor de texto y descargar en otro switch, lo que facilita la implementación masiva

Interfaz de Línea de Comandos (CLI)

CLI con scripts; se admite una CLI completa. Los niveles de privilegio de usuario 1 y 15 son compatibles con la CLI

Servicios en la nube

Compatibilidad con la herramienta de red Cisco Small Business FindIT

‘Protocolo de administración de red simple (SNMP)

SNMP versiones 1, 2c y 3 con compatibilidad para trampas y SNMP versión 3 con modelo de seguridad basado en el usuario (USM)

Base de información de administración estándar (MIB)

MIB-II (RFC1213)

IF-MIB (RFC2863)

MIB de puente (RFC4188)

Bridge-MIB-Extension (RFC2674)

RMON (RFC2819)

MIB Etherlike (RFC3635)

MIB de cliente de RADIUS (RFC2618)

MIB de entidad (RFC2737)

POWER-ETHERNET-MIB (RFC3621)

MIB de Syslog (RFC3164)

MIB de trampas genéricas (RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

MIB DE LAG IEEE8023

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

Supervisión remota (RMON)

El agente de software RMON integrado admite 4 grupos RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) para mejorar la gestión, supervisión y análisis del tráfico

Doble pila IPv4 e IPv6

Coexistencia de ambas pilas de protocolos para facilitar la migración

Reflejo de Puerto

El tráfico en un puerto o VLAN se puede duplicar en otro puerto para su análisis con un analizador de red o sonda RMON. Se pueden duplicar hasta 8 puertos de origen en un puerto de destino. Se admiten cuatro sesiones.

Actualización del firmware

- Actualización del navegador web (HTTP/HTTPS) y protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP)

- Imágenes dobles para actualizaciones de firmware flexibles

DHCP (opción 12, 66, 67, 82, 129 y 150)

Las opciones DHCP facilitan un control más estricto desde un punto central (servidor DHCP) para obtener la dirección IP, la configuración automática (con descarga de archivo de configuración), la retransmisión DHCP y el nombre de host

Sincronización horaria

Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)

Banner de inicio de sesión

Banners múltiples configurables para Web y CLI

Otra gestión

HTTP/HTTPS; Actualización de TFTP; DHCP Client; BOOTP; diagnóstico de cable; ping; traceroute; syslog

Descubrimiento

Función

Descripción

Bonjour

El switch se anuncia usando el protocolo Bonjour

Protocolo de descubrimiento de la capa de enlace (LLDP) (802.1ab) con extensiones LLDP-MED

LLDP permite que el switch anuncie su identificación, configuración y capacidades a los dispositivos vecinos que almacenan los datos en una MIB. LLDP-MED es una mejora de LLDP que agrega las extensiones necesarias para los teléfonos IP.

Cisco Discovery Protocol

El switch se anuncia mediante el protocolo de detección de Cisco. Mostrar información breve para los dispositivos de red, teléfonos IP y puntos de acceso inalámbricos de Cisco conectados

Eficiencia energética

Función

Descripción

Conformidad con EEE (802.3az)

Admita Ethernet de eficiencia energética 802.3az en todos los puertos; reduzca sustancialmente el consumo energético cuando el ancho de banda de enlace no se utilice al máximo

Detección de energía

Apague automáticamente la alimentación en los puertos Gigabit Ethernet y RJ-45 10/100 cuando detecte un link inactivo

El modo activo se reanuda sin pérdida de paquetes cuando el switch detecta el link activo

Alimentación a través de Ethernet

Función

Descripción

PoE 802.3af o PoE+ 802.3at suministrado sobre cualquiera de los puertos RJ-45 incluidos en los presupuestos de alimentación enumerados

Los switches admiten PoE 802.3af, 802.3at y PoE preestándar (heredado) de Cisco en el puerto 1 al puerto 4 con una potencia máxima de 30 W por puerto; los switches admiten PoE estándar (heredado) 802.3af y Cisco en otros puertos RJ-45 con una potencia máxima de 15,4 W por puerto.

Esto se aplica a todos los modelos habilitados para PoE; el número máximo de puertos que proporcionan potencia PoE simultáneamente se determina según el presupuesto total de PoE para el switch y el requisito de alimentación real de los dispositivos PD.

La potencia total disponible para PoE por switch es la siguiente:

Nombre del modelo

Alimentación dedicada a PoE

Número de puertos compatibles con PoE

SF220-24P

180 W

24

SF220-48P

375 W

48

SF220-26P

180 W

24

SF220-50P

375 W

48

PoE preestándar

Compatibilidad con PoE preestándar de Cisco

Gestión energética inteligente de PoE

Admita la negociación de alimentación granular con la comunicación CDP/LLDP con dispositivos alimentados (PD) después de la clasificación IEEE

Especificaciones de hardware

Función

Descripción

Botones

Botón Reset (Reinicio)

Tipo de cableado

Par trenzado no blindado (UTP) de categoría 5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX; Categoría 5 de UTP

Ethernet o superior para 1000BASE-T

Indicadores luminosos

Sistema, enlace/actividad, velocidad

Flash

32 MB

Memoria de CPU

128 MB

Puertos

Modelo

Puertos del sistema totales

Puertos RJ-45

Puertos de link ascendente

SF220-24

24 Fast Ethernet más 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SF220-24P

24 Fast Ethernet más 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SF220-48

48 Fast Ethernet más 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SF220-48P

48 Fast Ethernet más 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG220-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG220-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG220-50

50 Gigabit Ethernet

48 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

SG220-50P

50 Gigabit Ethernet

48 Gigabit Ethernet

combinación de 2 Gigabit Ethernet

Búfer de paquetes

Todos los números se agregan en todos los puertos a medida que los búferes se comparten de forma dinámica

Nombre del modelo

Búfer de paquetes

SF220-24

4.1 MB

SF220-24P

4.1 MB

SF220-48

12 MB

SF220-48P

12 MB

SG220-26

4.1 MB

SG220-26P

4.1 MB

SG220-50

12 MB

SG220-50P

12 MB

Módulos SFP compatibles

SKU

Medios

Velocidad

Distancia máxima

MFEFX1

Fibra de modos múltiples

100 Mbps

2 km

MFELX1

Fibra monomodo

100 Mbps

10 km

MFEBX1

Fibra monomodo

100 Mbps

20 km

MGBSX1

Fibra de modos múltiples

1000 Mbps

550 m

MGBLX1

Fibra monomodo

1000 Mbps

10 km

MGBLH1

Fibra monomodo

1000 Mbps

40 km

MGBBX1

Fibra monomodo

1000 Mbps

40 km

MGBT1

Categoría 5 de UTP

1000 Mbps

100 km

Entorno

Función

Descripción

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

SF220-24, SF220-48, SG220-26, SG220-50: 440 x 44 x 201 mm

SF220-24P, SG220-26P: 440 x 44 x 250 mm

SF220-48P, SG220-50P: 440 x 44 x 350 mm

Peso de la unidad

SF220-24: 2,6 kg

SF220-24P: 3,64 kg

SF220-48: 2,98 kg

SF220-48P: 5,12 kg

SG220-26: 2,81 kg

SG220-26P: 3,7 kg

SG220-50: 3,3 kg

SG220-50P: 5,28 kg

Energía

100-240 V, 50-60 Hz, interna

Certificación

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC parte 15 (CFR 47) clase A, C-tick

Temperatura operativa

0-50 °C

Temperatura de almacenamiento

De -20 °C a +70 °C

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 90 %, relativo, sin condensación

Humedad de almacenamiento

Del 10 % al 90 %, relativo, sin condensación

Consumo de Energía

Nombre del modelo

Alimentación verde (modo)

Consumo de energía del sistema

Consumo energético (con PoE)

Disipación de calor (BTU/hora)

SF220-24

EEE + Detección de energía

110 V=8,2 W

220 V=9,2 W

N/A

28.0

SF220-24P

EEE + Detección de energía

110 V=19,9 W

220 V=21,1 W

110 V=191,5 W

220 V=188,5 W

653.4

SF220-48

EEE + Detección de energía

110 V=13,2 W

220 V=13,7 W

N/A

45.0

SF220-48P

EEE + Detección de energía

110 V=39,5 W

220 V=39,7 W

110 V=413 W

220 V=405 W

1409.2

SG220-26

EEE + Detección de energía

110 V=18,9 W

220 V=18,2 W

N/A

64.5

SG220-26P

EEE + Detección de energía

110 V=29,1 W

220 V=30,7 W

110 V=206,5 W

220 V=200,7 W

704.6

SG220-50

EEE + Detección de energía

110 V=36,6 W

220 V=39,9 W

N/A

124.9

SG220-50P

EEE + Detección de energía

110 V=59,4 W

220 V=63,2 W

110 V=426 W

220 V=427 W

1453.6

Ruido acústico y tiempo medio entre fallos (MTBF)

Nombre del modelo

VENTILADOR (número)

Ruido acústico

MTBF a 50 °C (horas)

SF220-24

Sin ventilador

N/A

603,729

SF220-24P

2 pcs/6300 rpm y control de velocidad del ventilador

<32 °C=26,4 dB

32 °C-40 °C=38,6 dB

>40 °C=41,9 dB

445,488

SF220-48

Sin ventilador

N/A

369,704

SF220-48P

4 pcs/9500rpm y control de velocidad del ventilador

<32 °C=39 dB

32 °C-40 °C=50,3 dB

>40 °C=52 dB

210,753

SG220-26

Sin ventilador

N/A

342,867

SG220-26P

2 pcs/6300 rpm y control de velocidad del ventilador

<32 °C=25,6 dB

32 °C-40 °C=37,2 dB

>40 °C=41,5 dB

343,684

SG220-50

1 pcs/6300 rpm. Sin control de velocidad del ventilador

40,3 dB

382,742

SG220-50P

4 pcs/9500rpm y control de velocidad del ventilador

<32 °C=39,1 dB

32 °C-40 °C=50,5 dB

>40 °C=52 dB

194,036