Objetivo

El objetivo de este artículo es proporcionar una lista de los identificadores de objeto (OID) SNMPv3 comunes para los switches Catalyst 1200/1300 y CBS250/CBS350.

Dispositivos aplicables

- Switches CBS250

- Switches CBS350

- Switches Catalyst 1200

- Switches Catalyst 1300

Introducción

El protocolo simple de administración de red (SNMP) es un protocolo estándar de Internet que se utiliza para administrar dispositivos en redes IP. Los mensajes SNMP se utilizan para inspeccionar y comunicar información sobre objetos administrados. SNMP utiliza bases de información de administración (MIB) para almacenar los objetos disponibles en un espacio de nombres jerárquico o estructurado en árbol que contiene identificadores de objeto (OID). Un OID identifica la información en la jerarquía MIB que se puede leer o establecer a través de SNMP.

La función SNMP versión 3 proporciona acceso seguro a los dispositivos mediante la autenticación y el cifrado de paquetes de datos a través de la red.

Este artículo proporciona la lista de OID comunes de SNMPv3 para los switches Catalyst 1200/1300 y CBS250/CBS350.

OID de SNMP

Nombre del objeto de MIB

OID (ID del objeto)

Lista de valores

Descripción

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

DisplayString

Descripción del sistema

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

DisplayString

La cadena de revisión de software específica del proveedor para la entidad física.

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

DisplayString

La cadena de número de serie específica del proveedor para la entidad física.

entPhysicalMfgName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

DisplayString

El nombre del fabricante de este componente físico.

sysUpTime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Grupo fecha/hora

El valor de sysUpTime.

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

Porcentaje del uso de la CPU del dispositivo durante el último segundo.

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

Porcentaje del uso de la CPU del dispositivo durante el último minuto.

rlCpuUtilDuringLast5Minutes

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

Porcentaje de utilización de la CPU del dispositivo durante los últimos 5 minutos.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

EntitySensorValue

Valor actual para el sensor que se está instrumentando.

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - normal, 2 - advertencia

3 - crítico, 4 - apagado

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

El estado obligatorio del FAN 1 que se está instrumentando.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - normal, 2 - advertencia

3 - crítico, 4 - apagado

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

El estado obligatorio del FAN 2 que se está instrumentando.

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - normal, 2 - advertencia

3 - crítico, 4 - apagado

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

El estado obligatorio del FAN 3 que se está instrumentando.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - normal, 2 - advertencia

3 - crítico, 4 - apagado

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

El estado obligatorio del FAN 4 que se está instrumentando.

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - normal, 2 - advertencia

3 - crítico, 4 - apagado

5 - notPresent, 6 - notFunctioning

El estado obligatorio del FAN 5 que se está instrumentando.

Comando

El comando get de SNMP es el siguiente:

Snmpget -v 3 -u USERNAME -a AUTH-METHOD -A "AUTH-PASSWORD" -x PRIVACY-METHOD -X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

Ejemplo:

Este es un ejemplo del comando get de SNMP.

Resultado

Aquí se muestra el retorno de cadena de CBS350-16XTS. Muestra la versión del firmware, el número de serie, el fabricante, el tiempo de actividad del sistema, el uso de la CPU durante el último segundo, el último minuto, los últimos 5 minutos, la temperatura actual y el estado del ventilador. Este modelo CBS350 tiene tres ventiladores que muestran el estado normal. Los ventiladores 4 y 5 no están presentes.

Conclusión

Ahora conoce algunos de los OID SNMPv3 comunes para los switches Catalyst 1200/1300 y CBS250/CBS350.