Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo inhabilitar los servicios HTTP y HTTPS en los switches de las series 200, 220, 250, 300, 350 y 550.

Dispositivos aplicables

- serie 220

- serie 250

- serie 300

- serie 350

- serie 550

Introducción

Si desea desactivar la interfaz de usuario (UI) web y utilizar sólo la interfaz de línea de comandos (CLI) para gestionar el switch en la red, ha llegado al lugar adecuado. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) se pueden desactivar en los switches de las series 220, 250, 300, 350 y 550 mediante la interfaz de usuario web o la CLI.

No todos los modelos de switches incluyen un puerto de consola para la gestión. Para los modelos sin un puerto de consola, el acceso a la línea de comandos debe estar habilitado a través de SSH y/o Telnet.

Desactivación de HTTP y HTTPS con la interfaz de usuario web

Paso 1

Inicie sesión en el switch introduciendo el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Log In.

Paso 2

Vaya a Seguridad > Servicios TCP/UDP.

Paso 3

Desactive las casillas de verificación para Servicio HTTP y Servicio HTTPS.

Si se necesita acceso remoto a la línea de comandos, asegúrese de que la casilla junto a SSH Service esté marcada.

Paso 4

Haga clic en Apply (Aplicar).

El navegador web perderá el acceso a la interfaz de usuario web y se debe realizar una configuración adicional mediante la CLI mediante SSH o el puerto de la consola (si el switch tiene uno).

Paso 5

Para guardar la configuración, introduzca el siguiente comando mediante CLI.

Switch# write

Paso 6

Pulse Y para confirmar.

Sobrescribir archivo [startup-config].... (S/N) [N] ?Y

Inhabilitación de HTTP/HTTPS con CLI

Paso 1

Habilite el servicio SSH si se necesita acceso remoto a la línea de comandos y no está ya habilitado ingresando:

Switch(config)# ip ssh server

Paso 2

Utilice los siguientes comandos para desactivar los servicios HTTP y HTTPS.

Switch(config)# no ip http server

Switch(config)# no ip http secure-server

Paso 3

Para guardar la configuración, introduzca

Switch# write

Sobrescribir archivo [startup-config].... (S/N) [N] ?Y

Conclusión

Ahora ha aprendido los pasos para inhabilitar HTTP/HTTPS en su switch mediante la interfaz de usuario web y la CLI.