Objetivo

El objetivo de este artículo es revisar el cambio para quitar el puerto de consola mini-USB en los switches Catalyst 1000, Cisco Business 350 y Cisco Business 250 Series.

Dispositivos aplicables

- Catalyst 1000

- CBS350

- CBS250

Introducción

Un puerto de consola se utiliza para acceder a la interfaz de línea de comandos (CLI) localmente a través de una conexión en serie. La CLI se puede utilizar para configurar y solucionar problemas, especialmente cuando la red no está disponible.

Se ha realizado un cambio para retirar el puerto de consola mini USB de los switches Catalyst 1000, Cisco Business 350 y Cisco Business 250 Series. El puerto de consola RJ45 no se ve afectado. Todavía puede acceder al puerto de consola del switch a través de un cable de consola RJ45.

Table Of Contents

- Extracción del puerto mini USB

- Productos aplicables

- Uso del puerto de consola en el hardware original

- Uso del puerto de consola en el hardware actualizado

- Otras formas de gestionar el switch con conectividad de red

- Support

Extracción del puerto mini USB

Las imágenes siguientes ilustran el cambio.

En el diseño original, se puede acceder a la consola a través del puerto RJ45 o mini USB. Observe los puertos sobre la línea azul, con un círculo rojo. El puerto USB está a la izquierda.

Después del cambio, sólo queda el puerto de consola RJ-45.

Productos aplicables

Este cambio se aplica a los siguientes modelos de switch en la nueva versión de hardware a partir del número de ID de versión (VID) que se muestra a continuación.

La ID del producto (PID) sigue siendo la misma para la nueva versión de hardware. No podrá seleccionar si desea tener la versión de hardware original o la nueva versión de hardware cuando solicite el switch.

Serie

Modelo

Inicio desde VID

Catalyst 1000

C1000-8T-2G-L

V02

C1000-8T-E-2G-L

C1000-8P-2G-L

C1000-8P-E-2G-L

C1000-8FP-2G-L

C1000-8FP-E-2G-L

C1000-16T-2G-L

C1000-16T-E-2G-L

C1000-16P-2G-L

C1000-16P-E-2G-L

C1000-16FP-2G-L

C1000-24T-4G-L

C1000-24PP-4G-L

C1000-24P-4G-L

C1000-24FP-4G-L

C1000-48T-4G-L

C1000-48PP-4G-L

C1000-48P-4G-L

C1000-48FP-4G-L

C1000-24T-4X-L

C1000-24P-4X-L

C1000-24FP-4X-L

C1000-48T-4X-L

C1000-48P-4X-L

C1000-48FP-4X-L

C1000FE-24T-4G-L

C1000FE-24P-4G-L

C1000FE-48T-4G-L

C1000FE-48P-4G-L

C1000-16T-2G-IN

C1000-16P-2G-IN

C1000-16FP-2G-IN

C1000-24T-4G-IN

C1000-24P-4G-IN

C1000-24T-4X-IN

Switches gestionados Cisco Business serie 350

CBS350-8T-E-2G

V03 para -NA/-AR/-BR

V05 para -EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-IN/-TW/-SP

CBS350-8P-2G

CBS350-8P-E-2G

CBS350-8FP-2G

CBS350-8FP-E-2G

CBS350-16T-2G

CBS350-16T-E-2G

CBS350-16P-2G

CBS350-16P-E-2G

CBS350-16FP-2G

CBS350-24T-4G

CBS350-24P-4G

CBS350-24FP-4G

CBS350-48T-4G

CBS350-48P-4G

CBS350-48FP-4G

CBS350-24T-4X

CBS350-24P-4X

CBS350-24FP-4X

CBS350-48T-4X

CBS350-48P-4X

CBS350-48FP-4X

Switches inteligentes Cisco Business serie 250

CBS250-8T-E-2G

V03 para -NA/-AR/-BR

V05 para -EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-IN/-TW/-SP

CBS250-8PP-E-2G

CBS250-8P-E-2G

CBS250-8FP-E-2G

CBS250-16T-2G

CBS250-16P-2G

CBS250-24T-4G

CBS250-24PP-4G

CBS250-24P-4G

CBS250-24FP-4G

CBS250-48T-4G

CBS250-48PP-4G

CBS250-48P-4G

CBS250-24T-4X

CBS250-24P-4X

CBS250-24FP-4X

CBS250-48T-4X

CBS250-48P-4X

Uso del puerto de consola en el hardware original

Si el conmutador tiene un puerto de consola mini USB, seguirá siendo compatible. Puede utilizar el puerto mini-USB o el puerto de consola RJ45 para acceder a la consola del conmutador. Solo un puerto estará activo a la vez. Utilice el cable adecuado para el puerto desde el que desee acceder a la consola.

Uso del puerto de consola en el hardware actualizado

Sin un puerto de consola mini USB, se puede acceder a la consola del switch a través del puerto de consola RJ45. Necesitará un cable de consola para conectar el puerto de consola al ordenador. Normalmente, el cable de la consola tiene un socket DB-9 en un extremo y un conector RJ-45 en el otro. Es posible que necesite un adaptador de serie a USB si no dispone de un puerto serie en el ordenador.

Otras formas de gestionar el switch con conectividad de red

Si está habilitada, se puede acceder a la CLI con SSH o Telnet.

Se puede acceder a la interfaz de usuario web del switch con un navegador a través de HTTP o HTTPS.

Support

Si tiene alguna pregunta sobre este cambio o tiene problemas al utilizar el puerto de la consola, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Cisco.

- Catalyst 1000

- CBS350/CBS250