Objetivo

El objetivo de este artículo es proporcionar directrices de apilamiento e información sobre los modelos de Cisco Business Switch (CBS) compatibles con el apilamiento.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS350 (Ficha técnica) (Guía de administración) | 3.1.1.7 (Descarga más reciente)

- CBS350-2X (Ficha técnica) (Guía de administración) | 3.1.1.7 (Descarga más reciente)

- CBS350-4X (Ficha técnica) (Guía de administración) | 3.1.1.7 (Descarga más reciente)

Introducción

Se puede conectar un subconjunto de los modelos de switch CBS para que funcionen como una unidad única lógica. Estas configuraciones se denominan "pilas" y resultan útiles para aumentar rápidamente la capacidad de una red. El apilamiento de varios switches proporciona tecnologías avanzadas y potentes para administrar y controlar su red central.

No puede apilar los switches Sx350 o Sx550 antiguos (o switches empresariales) con los nuevos switches apilables Cisco Business. Si está apilando switches antiguos, consulte Comparación de Soporte de Funciones entre los Switches Gestionados Apilables de Cisco para el Apilamiento Híbrido.

Table Of Contents

- ¿Qué modelos CBS se pueden apilar?

- ¿Cuáles son los requisitos mínimos para admitir el apilamiento?

- ¿Cuál es la diferencia entre el modo nativo y el modo híbrido?

- ¿Qué funciones se ven afectadas en el modo de pila híbrida?

- ¿Qué combinación de switches determina el modo de pila?

- ¿Cómo se configura el apilamiento?

- ¿Y si hay problemas de conexión?

1. La unidad no puede unirse a la pila

2. Se ha producido un error de topología

3. Interoperabilidad del modo de apilamiento

¿Qué modelos CBS se pueden apilar?

Puede apilar los siguientes modelos CBS:

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Otras maneras de determinar si un switch puede soportar apilamiento incluyen:

- Vea la comparación de modelos para determinar qué modelos admiten apilamiento, además de la información sobre características y funciones específicas en la cartera de switches CBS.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para admitir el apilamiento?

Necesita al menos dos unidades para configurar una pila

Los puertos de red de enlace ascendente se configurarán para apilarlos y los cables SFP (Small Form-Factor Pluggable) de interconexión adecuados admiten los canales de la pila. En las hojas de datos de CBS hay disponible una lista de adaptadores SFP compatibles. Para obtener más información sobre los módulos SFP soportados en CBS, refiérase al artículo sobre Cisco Business Switches: Módulos SFP.

La versión mínima del firmware debe ser MRv3.1 (o posterior)

Aunque MRv3.0 proporciona capacidades de apilamiento, sólo MRv3.1 ofrece la opción de crear una pila de modo híbrido que permite la mayor interoperabilidad entre los modelos CBS. Haga clic en esta opción si necesita orientación para realizar una actualización del firmware.

Todas las unidades de una pila deben ejecutar la misma versión de firmware para un funcionamiento adecuado.

¿Cuál es la diferencia entre el modo nativo y el modo híbrido?

Apilamiento de modo nativo

- Requiere que todos los modelos de la pila sean compatibles en función de su hardware interno.

- Si su red troncal es un entorno de gran ancho de banda, varios protocolos y alta densidad, Native Mode proporcionará la mejor configuración optimizada para la asignación de recursos internos necesaria para satisfacer los servicios de red de alta demanda.

Apilamiento en modo híbrido

- Permite la mayor cantidad de interoperabilidad entre todos los modelos de pila de CBS.

- Si su entorno es una red troncal con poca carga, el modo híbrido puede ser una solución perfectamente aceptable para lograr la mejor flexibilidad y cambios físicos en la pila.

- El modo híbrido obliga a asignar los recursos internos utilizando el denominador menos común. Por ejemplo, si un modelo tiene un tamaño de tabla MAC de 16 000 y tiene otro modelo de mayor rendimiento con un tamaño de tabla MAC de 64 000, una pila que utilice Hybrid Stack Mode forzará la pila operativa a 16 000, limitando así la disponibilidad de recursos de hardware internos adicionales.

¿Qué funciones se ven afectadas en el modo de pila híbrida?

En la tabla siguiente se enumeran las funciones afectadas en el modo híbrido y las diferencias entre dos subtipos CBS350.

Función

CBS350 "SKU de puerto de enlace ascendente 10G"

CBS350 "SKU de puerto de red 10G"

Pila híbrida

tamaño de tabla MAC

16 000

32 000 o 64 000

16 000

Número de grupos de multidifusión

2000

4000

2000

Número de ACE admitidas

1000 reservados

2K- reservado

1000 reservados

Número total de entradas IP

992

7392

992

tamaño de tabla ARP

1000 - reservado

8000 - reservado

1000 - reservado

Número máximo de interfaces IPv6

106

200

106

Desactualización máxima de la tabla MAC

400 segundos

630 segundos

400 segundos

Túnel Manual IPv6/ Túnel de ruteo 6tp4/ ISATAP

No soportados

Supported

No soportados

Número predeterminado de entradas de asignación de VLAN

0

32

0

¿Qué combinación de switches determina el modo de pila?

¿Intenta determinar qué switches comprar para el modo que desea utilizar?

¿Ha adquirido ya sus switches y necesita saber qué modo seleccionar?

Utilice este selector de apilamiento para determinar fácilmente los modos de funcionamiento de apilamiento.

Selector de modo de apilamiento CBS350

Quiero apilar    2 3 4   switches

Limpiar dispositivos

S

Seleccionar dispositivos para determinar el modo de apilamiento

Dispositivo 1

+

Dispositivo 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

¿Cómo se configura el apilamiento?

El apilamiento es relativamente fácil de configurar. Para configurar el apilamiento en un switch CBS350, consulte los siguientes artículos:

- Configuración de los parámetros de la pila en un switch Cisco Business serie 350

- Configuración de los parámetros de la pila en un switch Cisco Business serie 350 a través de la interfaz de línea de comandos (CLI)

¿Y si hay problemas de conexión?

La configuración de una pila en switches Cisco Business es sencilla, pero se debe tener cuidado de validar todas las conexiones integrales para lograr una implementación correcta. Si tiene problemas, consulte los siguientes escenarios para resolverlos.

La unidad no puede unirse a la pila (estos son los más comunes)

- Todos los puertos en modo predeterminado son puertos de red de enlace ascendente.

- Verifique que todos los puertos utilizados para interconectar la pila con la unidad fallida estén configurados para la pila.

- Verifique que todos los puertos utilizados para interconectar la pila en la unidad fallida estén configurados para la pila.

- Intercambie el cable de pila para comprobar si hay una falla en el cable.

Verifique que los puertos de conexión de pila y los cables de interconexión tengan las mismas capacidades de velocidad/negociación.

- Todos los puertos de pila CBS son compatibles con 10G. Por lo tanto, el enfoque debe centrarse en el tipo de cable/medios de interconexión utilizado.

Se ha producido un error de topología

Si bien se puede crear una topología de cadena (con ciertos límites), una topología de anillo proporciona resistencia en caso de que se produzca una falla de una sola unidad y no permite que la falla se propague a las unidades restantes de la pila.

1. Los posibles fallos en una topología de anillo incluyen una falla para crear una verdadera topología de anillo único según lo previsto.

Puede que tenga una pila funcional, pero es posible que no tenga la resistencia esperada si falla una sola unidad. Si elimina una unidad de la pila, ¿pierde contacto con dos miembros de la pila? Esto indicaría una topología de anillo único inadecuada. Valide su topología de anillo para asegurarse de que cada segmento entre unidades de pila esté operativo.

Inicie sesión en la interfaz de usuario del switch. Vaya a Administration > Stack Management y verifique el estado de los puertos de apilamiento.

Cómo validar una topología de anillo único

- Verifique que cualquier unidad de su pila tenga sólo dos vecinos conectados y que cada uno de esos vecinos esté conectado por un solo cable. Comience con una unidad aleatoria en su pila e ignore uno de los cables de la pila. Valide que sólo haya una conexión a un nuevo vecino en la pila.

- Desplácese hacia abajo hasta el vecino y verifique que SÓLO se conecte a un vecino NUEVO y único.

- Continúe moviéndose por la pila hasta que llegue a la unidad original con la que comenzó (esto indica que el anillo se ha cerrado).

- Cualquier otra unidad que no haya sido atravesada está incorrectamente conectada y fuera del anillo.

- Si nunca llega a la unidad original donde comenzó a validar la topología, no tiene un anillo.

2. Error al crear una configuración de apilamiento de anillo doble funcional.

Se puede utilizar una configuración de apilamiento de timbre dual para duplicar el ancho de banda de la red. Por ejemplo, para un puerto de 10 Gbps, el anillo doble creará de forma eficaz un canal de 20 Gbps entre cada unidad de pila.

Algunas sugerencias generales al crear una configuración de apilamiento de anillo doble:

- Requiere 4 puertos de pila por switch

- Cree la topología para el anillo dual conectando pares de puertos al vecino siguiente

- El uso del par correcto de puertos que se conectan al vecino siguiente es importante

Elija el par izquierdo O el par derecho para conectarse al vecino siguiente.

Diagnostique el primer anillo de una topología de anillo dual.

- Retire los cables que forman el segundo anillo y compruebe si la pila funciona.

- Vuelva al diagnóstico de anillo único antes de continuar.

- Corrija cualquier cable, configuración de puerto relacionada con el anillo primario.

Diagnostique el anillo secundario de una topología de anillo dual.

- Vuelva a conectar los cables del segundo anillo.

- Retire los cables que forman el primer anillo y compruebe si la pila funciona.

- Vuelva al diagnóstico de anillo único antes de continuar.

- Corrija cualquier cable, configuración de puerto relacionada con el anillo secundario.

Vuelva a insertar todos los cables y el anillo dual debe funcionar completamente.

Interoperabilidad del modo de apilamiento

Si una unidad se niega a unirse a la pila incluso después de que se haya validado la topología, los cables y la configuración de puerto, es posible que se requiera un cambio en el modo de pila para superar la falla.

El modo de pila para admitir la interoperabilidad está disponible en el firmware MRv3.1 y en versiones posteriores.

Reconfigure TODOS los puertos de pila para utilizar el modo híbrido en lugar del modo nativo según los modelos enumerados en este documento. Cada switch que participa en la pila debe tener su configuración modificada (todo o nada). Esto debería resolver cualquier último problema con el funcionamiento de la pila.

Conclusión

Ahora que conoce mejor el apilamiento, la ampliación y la gestión de su red con facilidad.

¿Desea obtener más artículos sobre su switch CBS350? Consulte cualquiera de los enlaces siguientes para obtener más información.

Parámetros de dirección IP             Configuración de la pila             Selector de modo de apilamiento             Autenticación de usuario SSH             Autenticación del servidor SSH             Recuperación de contraseña             Acceso a CLI con PuTTY             Crear VLAN             Restablecer switch