Vía interfaz de usuario web A través de CLI

Objetivo

Una red de área local virtual (VLAN) se utiliza principalmente para formar grupos entre los hosts independientemente de dónde se encuentren físicamente los hosts. Por lo tanto, una VLAN mejora la seguridad con la ayuda de la formación de grupos entre los hosts. Una de las razones más comunes para configurar una VLAN es configurar una VLAN para voz y una VLAN separada para datos. Esto dirige los paquetes para ambos tipos de datos a pesar de usar la misma red.

Este artículo define varios grupos de protocolos y también ayuda a agregar un nuevo grupo basado en protocolos. Con esta configuración, los grupos basados en protocolo se pueden definir y enlazar a un puerto; por lo tanto, cada paquete que se origina en los grupos de protocolos se asigna a la VLAN configurada en la página.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBS350 (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350-2X (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

- CBS350-4X (Ficha técnica) | 3.0.0.69 (Descargar última)

Creación de una VLAN

Paso 1

Inicie sesión en la utilidad basada en Web del switch y elija Advanced en el menú desplegable Display Mode en la esquina superior derecha.

Paso 2

Haga clic en Administración de VLAN.

Paso 3

Desplácese hacia abajo y seleccione Grupos VLAN > Grupos basados en protocolo.

Paso 4

Haga clic en el icono Add en la Tabla de Grupos Basada en el Protocolo para crear un grupo basado en el protocolo.

Paso 5

Elija un botón de opción en el área Encapsulation (Encapsulación) para el tipo de protocolo que desea utilizar.

- Ethernet V2: Este parámetro se refiere al paquete de datos en un link Ethernet.

- LLC-SNAP (rfc1042): este parámetro hace referencia al control de link lógico con protocolo de acceso de subred (LLC-SNAP). Estos protocolos funcionan en combinación para garantizar que los datos se transmiten de forma eficaz dentro de la red.

- LLC: este parámetro hace referencia al control de link lógico (LLC). Es la subcapa de la capa de link de datos, que actúa como una interfaz entre la subcapa de control de acceso a medios y la capa de red.

Si ha seleccionado Ethernet V2, continúe con este paso. Si no es así, vaya al Paso 6. En la lista desplegable Tipo de Ethernet, elija un tipo de Ethernet para indicar qué protocolo se encapsulará en la carga útil de una trama Ethernet. Las opciones son:

- IP (0x0800): trama Ethernet V2 que tiene un paquete IPv4.

- IPX (0x8137-0x8138): trama Ethernet V2 con Intercambio de Paquetes entre Redes (IPX).

- IPv6 (0x86DD): trama Ethernet V2 que tiene un paquete IPv6.

- ARP (0x0806): trama Ethernet V2 con paquete de protocolo de resolución de direcciones (ARP).

- Definido por el usuario: un administrador puede introducir un valor de protocolo y una ID de grupo en los campos correspondientes.

Paso 6

Si ha elegido LLC-SNAP (rfc1042) o LLC, continúe con este paso. En el campo Valor del protocolo, ingrese el valor del protocolo. El rango es 0x0600-0xFFFF.

En el campo Group ID, ingrese el ID de grupo del protocolo. Puede asignar un número entre 1-2147483647.

Paso 7

Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 8

Haga clic en el icono Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto guardará los parámetros en el archivo de configuración de inicio.

Ahora ha configurado correctamente una VLAN de grupo basada en protocolo.

¿Desea obtener más información sobre las VLAN para sus switches empresariales de Cisco? Consulte los siguientes enlaces para obtener más información.

Crear VLAN             Pertenencia de puerto a VLAN             Pertenencia a VLAN privada             Puertos de acceso y tronco             Grupos basados en protocolo a VLAN             Configuración de puerto a VLAN             VLAN basada en subred              Configuración de Multicast TV Group a VLAN             Afiliación a VLAN de la TV Multicast de Puerto de Acceso             Afiliación a VLAN de la TV Multicast de Puerto del Cliente