Objetivo

El objetivo de este artículo es configurar Open Shortest Path First (OSPF) en los switches Catalyst de Cisco serie 1300X a través de la interfaz de usuario (IU) web.

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Switches Catalyst de Cisco serie 1300X |4.10.0.82

Introducción

OSPF es un protocolo de ruteo de estado de link dinámico ampliamente utilizado en redes para un cálculo de ruta eficiente y escalable. Los switches Catalyst de Cisco serie 1300X admiten OSPFv2 (para IPv4) y OSPFv3 (para IPv6), lo que permite una interoperabilidad perfecta con otros dispositivos compatibles con OSPF. Mientras que las funciones OSPF avanzadas se configuran típicamente vía CLI, la interfaz de usuario web proporciona una interfaz directa para la configuración OSPF básica, incluyendo la creación de procesos, la asignación de área y la configuración de la interfaz. Esta guía se centra en la configuración de OSPFv2 (IPv4) mediante la interfaz de usuario web, lo que garantiza un rendimiento de routing óptimo y estabilidad de la red.

Para obtener más información sobre OSPF, consulte los siguientes artículos:

- Introducción a OSPF en switches Catalyst 1300X

- Configuración de OSPF en switches Catalyst de Cisco serie 1300X mediante CLI

Flujo de configuración de OSPFv2

- Cree un proceso OSPF y asígnele un ID de router. Se pueden crear varios procesos. Las siguientes configuraciones se pueden aplicar por cada proceso.

- Agregue una o más áreas al proceso. Para cada área:

1. Agregar redes de área desde las direcciones IP configuradas en las interfaces del dispositivo.

2. Defina el tipo de área y la configuración.

- Configure los parámetros de red.

1. Proceso OSPFv2

2. Área OSPFv2

3. Redes IPv4 OSPFv2

Configuración de OSPFv2 mediante interfaz de usuario web

Paso 1

Inicie sesión en el switch Catalyst 1300X y vaya al modo avanzado.

La contraseña y el nombre de usuario predeterminados son cisco/cisco.

Paso 2

OSPFv2 está activo sólo si el ruteo IP está habilitado en el dispositivo. Para ello, navegue hasta Configuración IPV4 > Interfaces IPv4 y habilite Ruteo IPv4.

Paso 3

Vaya a Configuración IPv4 > OSPFv2 > Proceso OSPFv2.

Paso 4

Haga clic en Agregar para crear un nuevo proceso OSPFv2.

Paso 5

Configure lo siguiente para un proceso OSPFv2:

- ID de proceso: parámetro de identificación utilizado internamente. Se asigna localmente y puede ser cualquier entero positivo. El valor predeterminado es 1 y el intervalo es de 1 a 65535.

- ID del router: ID del router asignado al proceso. Utilice el ID de router predeterminado o configure el ID de router manualmente.

- Shutdown (Apagar): Active esta opción para crear el proceso en el estado de apagado.

Haga clic en Apply (Aplicar).

La modificación del ID de router de un proceso OSPFv2 en ejecución reiniciará automáticamente el proceso.

La opción Shutdown le permite configurar los ajustes del proceso sin activar el tráfico.

Paso 6

Una tabla de área OSPFv2 es una estructura de datos utilizada en OSPFv2 para organizar y administrar la información de ruteo dentro de diferentes áreas de una red IPv4. OSPFv2 utiliza áreas para optimizar y administrar el ruteo de manera eficiente.

Navegue hasta Área OSPFv2 y haga clic en Agregar para crear una o más áreas.

Paso 7

Configure los siguientes campos en la ventana emergente Agregar área OSPFv2:

- Process ID (ID de proceso): seleccione el ID de proceso OSPFv2 en el cuadro desplegable donde el área se asociará con el ID de proceso seleccionado.

- Area ID (ID de área): Utilice la notación decimal con puntos para definir el ID de área en los switches Catalyst 1300X. Por ejemplo, para agregar una interfaz al área 0, el ID de área será 0.0.0.0.

- Shutdown (Apagar): seleccione enable (activar) para crear el área en el estado shutdown (apagar). Esto permite configurar los ajustes del área mientras se mantiene el área en estado inactivo.

- Area Networks (Redes de área): Seleccione una o más redes Ipv4 para agregarlas al área.

- Área Stub/NSSA: - seleccione esta área como área stub o NSSA (Not So Stubby Area). Esta opción sólo está disponible si el área no es un área de estructura básica (el ID de área no es igual a 0.0.0.0). Si se selecciona esta opción, siga configurando los campos siguientes:

- Stub/NSSA - seleccione si esta área es un área stub o NSSA.

- Costo de ruta de resumen predeterminado: especifique un costo para la ruta de resumen predeterminada que se envía a un área stub o área not-so-stubby (NSSA). Seleccione una de las opciones disponibles.

1. Valor predeterminado: valor de 1

2. Definido por el usuario - Rango: 1 - 16777214

- Anuncio de resumen ABR: permite que el Router de borde de área (ABR) envíe anuncios de vínculo de resumen al área de rutas internas.

El rol de traductor y el intervalo de estabilidad del traductor sólo se pueden configurar si el área se definió como NSSA.

- Función de Traductor: Especifica si un router de borde NSSA traducirá incondicionalmente los LSA de tipo 7 en LSA de tipo 5.

1. Seleccione Siempre para especificar que el router de borde NSSA siempre traduce los LSA de tipo 7 a los LSA de tipo 5, independientemente del estado del traductor de otros routers de borde NSSA.

2. Seleccione Candidate (Candidato) para especificar que un router de borde NSSA participa en el proceso de selección del traductor descrito en RFC 3101, Sección 3.1.

- Translator Stability Interval (Intervalo de estabilidad del traductor): Especifica el número de segundos que deben transcurrir desde que un traductor elegido determina que sus servicios ya no son necesarios y que debe continuar realizando sus tareas de traducción. El valor predeterminado es 40 segundos.’

Haga clic en Apply para crear el área.

El área 0 (0.0.0.0) es el área de estructura básica y debe estar presente en todas las implementaciones OSPF. Utilice áreas stub o NSSA para optimizar el ruteo en segmentos de red específicos.

Paso 8

Vaya a Redes IPv4 OSPFv2 en el panel de navegación para ver, editar o configurar las redes de área IPv4 OSPFv2.

Paso 9

Para editar la tabla de red de área IPV4 de OSPFv2, seleccione el proceso OSPFv2 de la tabla y haga clic en el icono Edit.

Paso 10

Configure lo siguiente:

- Seleccione la ID de proceso, la ID de área y la red de área para configurar.

- Configure el costo de la interfaz- seleccionado el costo predeterminado o un costo definido por el usuario (rango 1-65535). El costo de trayectoria se calcula mediante la fórmula Costo = Ancho de banda de referencia / Ancho de banda de interfaz, con un ancho de banda de referencia de 10 Gbps.

- Apagar: opcionalmente, establezca la red OSPFv2 en estado inactivo administrativo.

El costo de la interfaz influye en la selección de trayectoria OSPF. Ajuste los costes para controlar las preferencias de routing si es necesario.

Mejores medidas

- Utilice ID de router únicos para cada proceso OSPF de la red.

- Designe el área 0 como la estructura básica y conecte todas las demás áreas a ella.

- Utilice áreas stub o NSSA para reducir la sobrecarga de ruteo en segmentos más pequeños.

- Realice copias de seguridad periódicas de la configuración después de realizar cambios.

- Supervise el proceso OSPF y el estado de la interfaz para obtener un rendimiento óptimo.

- Para las funciones OSPF avanzadas (por ejemplo, resumen de ruta, redistribución), utilice la CLI, ya que la GUI puede tener limitaciones.

- El aumento del uso de OSPF puede afectar a la CPU y la memoria. Planifique el diseño de la red y las funciones OSPF según corresponda.

Conclusión

Ahora ya sabe cómo utilizar la interfaz de usuario web para configurar los parámetros OSPF básicos en los switches Catalyst 1300X.

Para obtener más información sobre la función OSPF en los switches Catalyst 1300X, refiérase a la Guía de Administración de Catalyst 1300X y a la Guía CLI.