Contenido

Introducción

Requirements

Leyenda

basado en RPM

Enterprise Linux (x86 y ARM)

Oracle Linux: Unbreakable Enterprise Kernel/UEK (x86 y ARM)

Amazon Linux (x86 y ARM)

Compatibilidad con la versión de núcleo de Amazon Linux 2 (x86) 4.14

SUSE Linux Enterprise y openSUSE Leap (x86)

basado en Debian

Ubuntu LTS (x86 y ARM)

Debian (x86 y ARM)

Versión máxima del núcleo de línea principal

Vea también

Introducción

Este documento describe la información de compatibilidad del sistema operativo para el conector de Cisco Secure Endpoint Linux.

Requirements

- Solo se admiten sistemas operativos de 64 bits.

- la arquitectura x86 (también conocida como x86_64, intel, amd64) es compatible con todas las distribuciones.

- La arquitectura ARM (también conocida como arch64, arm64) se soporta en distribuciones seleccionadas y versiones del núcleo.

Distribución

Versión

Anuncio de compatibilidad a largo plazo (LTS) de Cisco Secure Endpoint Connector

Enterprise Linux (EL)

6

Finaliza el 7 de noviembre de 2024

7

Termina el 30 de junio de 2028

8

Comienza el 31 de mayo de 2029

SUSE Enterprise/openSUSE Leap

15 SP2/15.2

Finaliza el 31 de diciembre de 2024

15 SP3/15.3

Finaliza el 31 de diciembre de 2025

15 SP4/15,4

Finaliza el 31 de diciembre de 2026

15 SP5/15,5

Comienza el 31 de diciembre de 2024

Debian

10

Termina el 30 de junio de 2024

11

Comienza el 1 de julio de 2024

Ubuntu LTS

18.04

Finaliza el 1 de abril de 2028

20.04

Comienza el 2 de abril de 2025

Linux de Amazon

2

Termina el 30 de junio de 2025

2023

Comienza el 15 de marzo de 2025

Consulte Soporte a Largo Plazo del Conector de Linux de Cisco Secure Endpoint para obtener detalles completos de soporte heredado.

Leyenda

SO y versión compatibles

(Nota: Se recomienda utilizar siempre la última versión disponible del conector)

Compatible; el conector funciona, pero el SO o el conector no son compatibles

No soportados

basado en RPM

Enterprise Linux (x86 y ARM)

Enterprise Linux (EL) incluye estas distribuciones:

- Linux Rocky

- Linux Alma

- Red Hat Enterprise Linux

- Oracle Linux (RHCK)

- Linux CentOS

Las distribuciones Enterprise Linux mantenidas por delante de las últimas versiones de RHEL/CentOS, como CentOS Stream, no son compatibles con el conector Cisco Secure Endpoint Linux.

Distribución

Versión

Versión de núcleo mínima admitida

Conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Fecha y versión de lanzamiento

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

2022-07-11

1.24.X

1.23.X

1.2.X

1.20.X

EL9

9.4

5.14.0-427 (x86_64 y aarch64)

9.3

5.14.0-362 (64 de marzo)

5.14.0-362 (x86_64)

9.2

5.14.0-284 (x86_64)

9.1

5.14.0-162 (x86_64)

9.0

5.14.0-70 (x86_64)

EL8

8.10

4.18.0-553 (x86_64)

8.9

4.18.0-513 (x86_64)

8.8

4.18.0-477 (x86_64)

8.7

4.18.0-425 (x86_64)

8.6

4.18.0-372 (x86_64)

8.5

4.18.0-348 (x86_64)

8.4

4.18.0-305 (x86_64)

8.3

4.18.0-240 (x86_64)

8.2

4.18.0-193 (x86_64)

8.1

4.18.0-147 (x86_64)

EL7

7.9

3.10.0-1160 (x86_64)

7.8

3.10.0-1127 (x86_64)

7.7

3.10.0-1062 (x86_64)

7.6

3.10.0-957 (x86_64)

7.5

3.10.0-862 (x86_64)

7.4

3.10.0.693 (x86_64)

7.3

3.10.0-514 (x86_64)

7.2

3.10.0-327 (x86_64)

EL6

6.10

2.6.32-754 (x86_64)

6.9

2.6.32-696 (x86_64)

6.7

2.6.32-573 (x86_64)

6.6

2.6.32-504 (x86_64)

6.5

2.6.32-504 (x86_64)

6.4

2.6.32-358 (x86_64)

Oracle Linux: Unbreakable Enterprise Kernel/UEK (x86 y ARM)

Distribución

Versión

Versión de núcleo mínima admitida

Conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Fecha y versión de lanzamiento

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.2.X

Oracle Linux 9 (UK)

9.4

5.15.0-205 (x86_64 y aarch64)

9.3

5.15.0-200 (64 de marzo)

5.15.0-200 (x86_64)

9.2

5.15.0-101 (x86_64)

9.1

5.15.0-3 (x86_64)

9.0

5.15.0-0 (x86_64)

Oracle Linux 8 (UK)

8.10

5.15.0-206 (x86_64)

8.9

5.15.0-200 (x86_64)

8.8

5.15.0-101 (x86_64)

8.7

5.15.0-3 (x86_64)

8.6

5.4.17-2136 (x86_64)

8.5

5.4.17-2136 (x86_64)

8.4

5.4.17-2102 (x86_64)

8.3

5.4.17-2011 (x86_64)

8.2

5.4.17-2011 (x86_64)

Oracle Linux 7 (UK)

7.9

5.4.17-2011 (x86_64)

7.8

4.14.35-1902 (x86_64)

7.7

4.14.35-1902 (x86_64)

Amazon Linux (x86 y ARM)

Distribución

Versión de núcleo mínima admitida

Conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Fecha y versión de lanzamiento

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.2.X

Amazon Linux 2023

6.1 (x86_64 y arch64)

Amazon Linux 2

5,10 (64 de marzo)

5.10 (x86_64)

5,4 (x86_64)

4,18 (x86_64)

4,14 (x86_64)

Compatibilidad con la versión de núcleo de Amazon Linux 2 (x86) 4.14

Cada versión del conector de Linux de terminal seguro de Amazon Linux 2 (x86) es compatible con los 18 núcleos 4.14 más recientes anteriores a su lanzamiento.

Nota: La versión 4.14 del núcleo utiliza módulos del núcleo para monitorear los eventos del sistema en el punto final en lugar de usar eBPF. Las funciones más recientes que se lanzan en el conector Linux pueden requerir eBPF. Se recomienda actualizar a una versión del kernel de Amazon Linux Extras para la compatibilidad con las nuevas características del conector. Para obtener orientación sobre la actualización del núcleo, consulte el artículo Amazon Linux 2 Kernel Upgrade AWS.

Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Máximo de versiones de núcleo admitidas

1.24.2

4.14.314-237.533 (2023-05-12) a 4.14.343-261.564 (2024-05-15)

1.24.1

4.14.311-233.529 (2023-04-07) a 4.14.336-257.568 (2024-04-03)

1.24.0

4.14.301-225.528 (2023-02-06) a 4.14.330-250.540 (2023-11-30)

1.23.1

4.14.299-223.520 (2022-12-01) a 4.14.327-246.539 (2023-11-01)

1.23.0

4.14.291-218.527 (2022-09-06) a 4.14.322-246.539 (2023-09-11)

1.22.1

4.14.291-218.527 (2022-09-06) a 4.14.322-244.536 (2023-08-17)

1.22.0

4.14.285-215.501 (2022-08-07) a 4.14.318-241.531 (2023-06-28)

SUSE Linux Enterprise y openSUSE Leap (x86)

Distribución

Versión

Versión de núcleo mínima admitida

Conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Fecha y versión de lanzamiento

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.2.X

SUSE Enterprise 15

/ Salto 15

15 SP5/15,5

5.14.21 (x86_64)

15 SP4/15,4

5.14.21 (x86_64)

15 SP3/15.3

5.3.18 (x86_64)

15 SP2/15.2

5.3.18 (x86_64)

basado en Debian

Ubuntu LTS (x86 y ARM)

Solo las versiones de Ubuntu compatibles a largo plazo (LTS) son compatibles oficialmente.

Distribución

Versión

Versión de núcleo mínima admitida

Conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Fecha y versión de lanzamiento

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.2.X

Ubuntu 24 LTS

24.04.0

6.8.0-11-genérico (amd64 y arm64)

Ubuntu 22 LTS

22.04.4

6.5.0-18-genérico (amd64 y arm64)

22.04.3

6.2.0-26-genérico (arm64)

6.2.0-26-genérico (amd64)

22.04.2

5.19.0-32-genérico (amd64)

22.04.1

5.15.0-43-genérico (amd64)

22.04.0

5.15.0-25-genérico (amd64)

Ubuntu 20 LTS

20.04.6

5.15.0-67-genérico (amd64)

20.04.5

5.15.0-46-genérico (amd64)

20.04.4

5.13.0-30-genérico (amd64)

20.04.3

5.11.0-37-genérico (amd64)

20.04.2

5.4.0-66-genérico (amd64)

20.04.1

5.4.0-42-genérico (amd64)

20.04.0

5.4.0-26-genérico (amd64)

Ubuntu 18 LTS

18.04.6

5.4.0-84-genérico (amd64)

18.04.5

5.4.0-42-genérico (amd64)

18.04.4

5.3.0-28-genérico (amd64)

18.04.3

5.0.0-23-generic (amd64)

18.04.2

4.18.0-15-genérico (amd64)

Debian (x86 y ARM)

Distribución

Versión de núcleo mínima admitida

Conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Fecha y versión de lanzamiento

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.2.X

Debian 12

6.1.0-15 (arm64)

6.1.0-15 (amd64)

Debian 11

5.10.0-26 (amd64)

Debian 10

4.19.0-21 (amd64)

Versión máxima del núcleo de línea principal

Versión del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

Máximo de versiones de núcleo admitidas

1.24.X

6.8

1.23.X

6.3

1.2.X

5.19

1.20.7

5.19

Vea también

- Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro

- Compatibilidad con el sistema operativo del conector Mac de Cisco Secure Endpoint

- Compatibilidad con Cisco Security Connector para Apple iOS

- Requisitos de reinicio de actualización del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Conector de Cisco Secure Endpoint Linux en sistemas basados en Debian

- Implementación de Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Errores del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Falla de Linux Kernel-Devel

- Creación de módulos del núcleo del conector de Linux de Cisco Secure Endpoint

- Requisitos de Cisco Orbital System