Fecha identificada

20 de diciembre de 2016

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

RV320

1.3.2.02

Descripción de problemas

El rendimiento del RV320 es más lento de lo esperado a través del proveedor de servicios de Internet (ISP), que ofrece un rendimiento óptimo en línea. Sólo 30 Mbps de velocidad de inactividad en una conexión ISP de 100 Mbps. El módem utilizado es un Cisco DPQ3925.

Estado actual

Se logra un rendimiento de hasta 70 Mbps cuando la WAN se establece en 100 Half Duplex y de aproximadamente 7 a 8 Mbps cuando la WAN se establece en 100 Full Duplex. Se recopilaron los archivos de depuración, pero los desarrolladores no pudieron reproducir el problema porque veían velocidades máximas con la misma configuración que el entorno de red informado. En el futuro se hará referencia a este problema.