Summary

El RV320 se congela intermitentemente. El dispositivo debe reiniciarse para recuperarse de la congelación.

Fecha identificada

15 de abril de 2016

Fecha de resolución

’10 de may de 2017’

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

RV320

1.2.1.14, 1.3.1.10

Descripción del problema

El RV320 se congela intermitentemente. No se puede alcanzar la red de área local (LAN) cuando se produce el problema. El dispositivo debe reiniciarse para recuperarse de la congelación.

Resolución

La publicación de la versión 1.3.2.02ts-4a corrigió el problema.