Objetivo

El protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) es un protocolo neutral del proveedor de la capa de enlace que se utiliza para identificar vecinos en una red de área local (LAN) IEEE 802, especialmente para una red Ethernet con cables. Los dispositivos de red anuncian su identidad y capacidades desde cada interfaz en un intervalo fijo.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo habilitar LLDP en el RV34x Series Router.

Dispositivos aplicables

- Serie RV34x

Versión del software

- 1.0.02.16

Activar LLDP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija Configuración del sistema > LLDP.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable LLDP para habilitar LLDP.

Paso 3. En la tabla de configuración del puerto LLDP, marque la casilla de verificación Enable LLDP para cada interfaz necesaria o aplicable.

Nota: En este ejemplo, todas las interfaces tienen LLDP habilitado.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

- La tabla de vecino LLDP muestra los campos siguientes:

- Puerto local: representa el número de adaptador Ethernet a través del cual el vecino está conectado con el dispositivo.

- Subtipo de ID de chasis: representa el tipo de ID de chasis del vecino (por ejemplo, dirección MAC).

- ID del chasis: representa el identificador del chasis. Cuando el subtipo ID del chasis es una dirección MAC, se muestra la dirección MAC del dispositivo.

- Subtipo de ID de puerto: representa el tipo de puerto del vecino.

- ID de puerto: representa el puerto que se utiliza.

- Nombre del sistema: representa el nombre del dispositivo vecino.

- Tiempo de vida: representa el tiempo en segundos después del cual se actualiza el anuncio LLDP.

Paso 5. (Opcional) Haga clic en el botón de opción situado junto al vecino en la tabla de vecino LLDP y haga clic en el icono de ojo para ver información detallada del vecino.

Paso 6. Aquí puede ver los detalles. Haga clic en Aceptar para volver a la página LLDP.

Ahora debería haber habilitado correctamente el LLDP en el router serie RV34x.