Introducción

Este artículo pretende ofrecer "¿qué hay en la caja?" documento sobre el router VPN Dual-WAN RV345. Para obtener una visión más detallada, haga clic aquí para ver la hoja de datos consolidada de la serie RV34X.

El router VPN Dual-WAN RV345, que forma parte de la serie RV34x, es un router flexible, de alto rendimiento y duradero fácil de usar que resulta adecuado para las pequeñas empresas. El nuevo RV345, con varias funciones de seguridad añadidas, como filtrado web, control de aplicaciones y protección IP de origen, ofrece conectividad por cable, de banda ancha y de alta seguridad a oficinas pequeñas y empleados remotos. Estas nuevas funciones de seguridad también proporcionan la facilidad para ajustar la actividad permitida en la red.

Nota: Para ver un artículo de estilo "back of the box" sobre el router VPN Dual-WAN RV345, haga clic aquí.

Diagrama del producto

Vista del panel frontal

El panel frontal muestra el número de modelo, el botón de reinicio, las luces como Power (Alimentación), VPN, DMZ, Diagnostic (Diagnóstico), USB (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) y los puertos USB 1, WAN (1-2) y LAN (1-16).

La siguiente imagen es el RV345.

La siguiente imagen es el RV345P. Su vista frontal es similar a la del RV345P, excepto que el RV345P tiene LED de LAN PoE.

Vista del panel posterior

El panel posterior muestra el puerto de la consola, el interruptor de encendido y apagado y el puerto del adaptador de corriente de 12 VCC de 2,5 A.

Vista del panel lateral derecho

El panel lateral derecho muestra el segundo puerto USB y la ranura de bloqueo de Kensington.

Contenido del paquete

a)     b)

c)       d)

e)     f)

g)     h)

i)       j)

a) Router VPN Gigabit WAN dual RV35 o

b)RV35P Router Gigabit VPN WAN dual con PoE

c) Cable Ethernet

d) Guía de inicio rápido

e) Adaptador de corriente

f) Cable de consola

g) 2 soportes de montaje en bastidor

h) 8 tornillos de montaje

i) Anclajes y tornillos

j) Papeles de espuma

Requisitos mínimos

- Switch o router que admite PoE, inyector PoE o adaptador de alimentación de CA

- Navegador web habilitado para Java para la configuración basada en web

Configuración predeterminada

Parámetro

Valor Predeterminado

Nombre de usuario

Cisco

Contraseña

Cisco

Dirección IP de LAN

192.168.1.1

IP de LAN de reserva

192.168.1.1

Máscara de subred

255.255.255.0

Detalles técnicos

LEDs de estado

Estos indicadores luminosos LED indican el estado del dispositivo en función del estado en el que se encuentre.

Función

Nombre del LED

Comportamiento LED

LINK/ACT y Speed

LED superior

LAN1-4

VERDE

- Apagado: no se ha detectado ningún enlace

- Parpadea: se detecta el enlace, datos Rx/TX

GIGABIT

LED inferior

LAN1-4

VERDE

- OFF: se detecta un enlace 10 M/100 M o no hay ningún enlace

- Sólido: se detecta el enlace 1000 M

Alimentación a través de Ethernet

PoE (solo RV345P)

Amber

- Estable: el dispositivo con PoE está conectado al puerto y proporciona alimentación

Energía

PWR

VERDE

- APAGADO: el dispositivo está apagado

- Sólido: encendido y arrancado

- Parpadeo - Inicio

DMZ

DMZ

VERDE

- Apagado: el dispositivo está apagado o DMZ está desactivado

- Sólido: DMZ está activado

VPN

LED VPN

VERDE

- OFF - No se ha definido alimentación o no se ha definido ningún túnel VPN o se han desactivado todos los túneles VPN

- Sólido: al menos un túnel VPN está activo

- Parpadea: datos Rx/TX

Amber

- Sólido: no hay VPN activada.

Diagnóstico

DIAG

ROJO

- OFF (Desactivado): no hay alimentación o está a punto de arrancar.

- Parpadeo lento: el firmware se está actualizando.

- Parpadeo rápido: falla la actualización del firmware

- Sólido: el sistema no se ha podido iniciar con imágenes de firmware activas e inactivas o en modo de rescate.

USB

USB 1 y USB 2

VERDE

- OFF (Apagado): no se ha detectado alimentación, no se ha detectado USB o no hay USB conectado, pero no se reconoce.

- Sólido: USB está conectado al ISP y se reconoce USB.

- Parpadea: Datos Rx/Tx

Características del producto

- Alimentación a través de Ethernet (RV345P) para alimentar dispositivos directamente desde el router.

- Control de aplicaciones para proteger la red mediante conjuntos de políticas de aplicaciones.

- Filtrado web para protegerse de sitios web malintencionados o no relacionados con el trabajo. Filtrado de más de 27 000 millones de URL.

- Filtrado de contenido para restringir el acceso a determinados sitios web.

- Cliente de teletrabajador para los trabajadores que se desplazan.

- La VPN de sitio a sitio de seguridad IP (IPsec) ayuda a habilitar una conectividad segura para empleados remotos y varias oficinas.

- Sólida seguridad con firewall de inspección exhaustiva de paquetes (SPI) y cifrado de hardware contrastados.

- Puertos WAN duales

- Puertos USB duales para copia de seguridad y restauración, y para conmutación por fallo de módem 3G/4G o conectividad principal alternativa.

- Puertos Gigabit Ethernet de alto rendimiento, que permiten grandes transferencias de archivos y varios usuarios.

- Instalación sencilla y utilidad intuitiva basada en Web

- Soporte de administración de redes FindIT

- Asistencia líder del sector

Contenido relacionado

- Configuración de los parámetros de alimentación a través de Ethernet (PoE) en el router RV345P

- Configuración del control de aplicaciones en el router serie RV34x

- Configuración del filtro de contenido en el router serie RV34x

- Configuración de IP Source Guard en el RV34x Series Router

- Configuración de los parámetros de registro del sistema en el router serie RV34x

- Administración de programaciones en el router serie RV34x

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco