Objetivo

Una red privada virtual (VPN) es la conexión entre la red local y un host remoto. El host remoto puede ser otro equipo u otra red. La página VPN Status (Estado de VPN) muestra el estado de la conexión VPN entre el router y un host. Esto se suele utilizar para solucionar problemas de conectividad entre el router y el host remoto mediante la conexión VPN.

Este artículo pretende mostrarle cómo ver la tabla de ruteo en un router RV340 o RV345.

Dispositivos aplicables

- Serie RV34x

Versión del software

- 1.0.02.16 — RV340, RV345

Ver el estado de VPN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija VPN > VPN Status.

La siguiente información se muestra en la página VPN Status (Estado de VPN):

Estado del túnel de sitio a sitio

- Túnel(s) utilizado(s): Este es el túnel VPN en uso.

- Túnel(s) disponible(s): Muestra los túneles VPN disponibles.

- Túnel(s) Habilitado(s): Muestra los túneles VPN habilitados.

- Túnel(s) Definido(s): Este es el estado del túnel VPN.

Nota: En la tabla de conexiones, puede agregar, editar, eliminar o actualizar un túnel. También puede hacer clic en Selección de visualización de columnas para elegir los encabezados de columna mostrados en la Tabla de conexiones.

Estado del túnel de cliente a sitio

- Group or Tunnel Name: Nombre del túnel VPN. Esto es sólo con fines de referencia y no coincide con el nombre utilizado en el otro extremo del túnel.

- Conexiones: este es el estado de la conexión.

- Phase2 Encryption/Auth/Group: Muestra el tipo de cifrado de Phase 2, el método de autenticación y el número de grupo DH.

- Grupo local: es la dirección IP y la máscara de subred del grupo local.

Nota: También puede agregar, editar, eliminar o actualizar un túnel VPN en la tabla de conexiones.

Estado de SSL VPN

- Túnel(s) Utilizados: Muestra los Túneles SSL VPN utilizados para la conexión.

- Túnel(s) disponible(s): Muestra los túneles disponibles para la conexión VPN SSL.

- La Tabla de Conexión VPN SSL muestra lo siguiente:

- Policy Name: Nombre de la política que está utilizando el túnel VPN.

- Sesión: es el número de sesiones para el túnel VPN.

También puede agregar, editar o eliminar una VPN SSL en la tabla de conexiones.Nota:

Estado del Túnel PPTP

- Túnel(es) utilizado(s): Muestra los túneles PPTP utilizados para la conexión VPN.

- Túnel(s) disponible(s): Muestra los túneles PPTP disponibles para la conexión.

- La tabla de conexión VPN PPTP muestra la siguiente información:

- ID de sesión: es la sesión que identifica la conexión propuesta o actual.

- Nombre de usuario: Muestra el nombre del usuario conectado.

- Acceso remoto: Dirección IP de la conexión propuesta de conexión remota.

- Tunnel IP: Dirección IP del túnel VPN.

- Tiempo de conexión: Muestra el tiempo que el túnel VPN ha estado activo.

- Acción: permite conectar o desconectar el túnel.

También puede agregar, editar, eliminar, conectar o desconectar una conexión en la tabla de conexiones.Nota:

Estado del Túnel L2TP

- Túnel(s) Utilizados: Muestra los túneles VPN L2TP utilizados para la conexión.

- Túnel(s) Disponible(s): Muestra los túneles disponibles para la conexión VPN L2TP.

- ID de sesión: es la sesión que identifica la conexión propuesta o actual.

- Nombre de usuario: Muestra el nombre del usuario conectado.

- Acceso remoto: Dirección IP de la conexión propuesta de conexión remota.

- Tunnel IP: Dirección IP del túnel VPN.

- Tiempo de conexión: Muestra el tiempo que el túnel VPN ha estado activo.

- Acción: permite conectar o desconectar el túnel.

También puede agregar, editar, eliminar, conectar o desconectar una conexión en la tabla de conexiones.Nota:

Ahora debería haber visto correctamente el estado de VPN en su punto de acceso inalámbrico.