Summary

El acceso al servidor web interno no funciona cuando la función de filtrado web está activada, pero funciona bien cuando está desactivada.

Fecha identificada

11 de julio de 2016

Fecha de resolución

13 de enero de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

RV320, RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

Descripción del problema

El acceso al servidor web interno no funciona cuando la función de filtrado web está activada, pero funciona bien cuando está desactivada. Los paquetes de respuesta que acceden al servidor web interno no atravesaron la ruta de traducción de direcciones de red (NAT) correctamente. Se completa el intercambio de señales inicial del protocolo de control de transmisión (TCP), pero se filtra la solicitud GET.

Resolución

Ajuste la trayectoria del paquete de respuesta.