Objetivo

El router VPN multifunción Cisco RV130 con filtrado web es un dispositivo de alto rendimiento, flexible y fácil de usar que se adapta perfectamente a las pequeñas empresas. Ahora, gracias al filtrado web, el nuevo RV130 ofrece una conectividad por cable, de banda ancha y muy segura para oficinas pequeñas y empleados remotos.

Este artículo tiene como objetivo proporcionar especificaciones de producto sobre el router VPN multifunción RV130 con filtrado web.

Nota: Para obtener más información sobre el router VPN multifunción con filtrado web RV130, haga clic aquí.

Especificaciones del producto

Especificaciones

Descripción

Estándares

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.1D (árbol de extensión), 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e (QoS inalámbrica), protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 2460)

Sistema operativo

Linux

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Puertos

LAN, WAN, USB, consola

Interfaces físicas

Especificaciones

Descripción

Puertos

4 puertos LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps con conmutador administrado, un solo (1) puerto WAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps, 1 puerto USB y puerto de alimentación de 12 V CC

Botones

Botones

Botón de reinicio, botón de encendido

Indicadores luminosos

Power (Alimentación), VPN, LAN (1-4), WAN y USB

Ranura de bloqueo

Ranura para candado Kensington

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Al.)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm (8,9 x 3,4 x 8,7 pulgadas)

Peso

0,72 kg (1,6 lb)

Capacidades de red

Especificaciones

Especificaciones

Compatibilidad con VLAN

Yes

Protocolos de red

Servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Protocolo de Tunelización punto a Punto (PPTP)

proxy DNS

Reenvío multidifusión y proxy de protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP)

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Sistema dinámico de nombres de dominio (DynDNS), sin protocolo de Internet (NOIP)

Traducción de direcciones de red (NAT), Traducción de direcciones de puerto (PAT)

NAT de uno a uno

Administración de puertos

Reflejo de Puerto

Bonjour

Número de VLAN

5 VLAN activas (rango de 3 a 4096)

Protocolos de ruteo

Routing estático

Routing dinámico

RIP v1 y v2

Ruteo Entre VLAN

traducción de Dirección de Red (NAT)

PAT, protocolo de traducción de puertos de direcciones de red (NAPT)

Perímetro de la red (DMZ)

Configurable por software para cualquier dirección IP de LAN

Spanning Tree

Yes

Equilibrio de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Cola WAN

3 colas

Compatibilidad con punto de código de servicios diferenciados (DSCP)

Clase de servicio (CoS)

Administración del ancho de banda para priorización de servicios

IPv6

IPv4 e IPv6 de doble pila

Tunelización 6to4

Configuración automática de direcciones sin estado

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 en LAN

Cliente DHCPv6 para conectividad WAN

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) v6

Routing IPv6 estático

Routing IPv6 dinámico con RIPng

Compatibilidad con host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 5 VLAN activas

Security

Especificaciones

Descripción

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS, complejidad de nombre de usuario/contraseña

Firewall

Firewall con inspección exhaustiva de paquetes (SPI), reenvío y activación de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS) y DMZ basada en software

Los ataques DoS evitaron:

Inundación SYN

Tormenta de eco

Inundación ICMP

Inundación UDP

Inundación de TCP

Bloquea Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Filtro web

Filtra los sitios web maliciosos y los bloquea.

Control de aplicaciones

Yes

IP Source Guard

Enlazar direcciones IP a direcciones MAC

VPN

VPN IPsec de gateway a gateway

10 túneles IPsec de gateway a gateway

IPsec de cliente a gateway

10 túneles IPsec de cliente a gateway mediante el cliente VPN TheGreenBow y ShrewSoft

VPN PPTP

10 túneles máximos

Paso a través VPN

Paso a través de IPSec/PPTP/protocolo de túnel de capa 2 (L2TP)

Rendimiento de VPN (IPsec)

50 Mbps

Configuración

Especificaciones

Descripción

utilidad basada en Web

Configuración sencilla basada en navegador (HTTP, HTTPS)

Protocolos de gestión

Explorador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour, Plug and Play universal (UPnP)Sí

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Alertas de correo electrónico, syslog local y remoto

Diagnóstico de red

Registro, ping, traceroute, búsqueda de DNS y duplicación de puertos

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado y exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

Host Pv6

Yes

redirección HTTP

Yes

Hora del sistema

Admite NTP, entrada manual de horario de verano

Idiomas

Compatibilidad con GUI Inglés

Ambiental

Especificaciones

Descripción

Energía

12 V, 2,5 A

Certificaciones

FCC, CE, IC y Wi-Fi

Temperatura operativa

De 0 ° a 40 °C (de 32 ° a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20° a 70 °C (de -4° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación