Objetivo

Es importante mantener los dispositivos actualizados con el firmware o las correcciones de errores más recientes para mantener la red en funcionamiento sin problemas. El router se puede configurar para actualizar el firmware y las firmas de seguridad durante una hora específica del día o inmediatamente después de que esté disponible. Configure el router para que verifique de forma semanal o mensual para ejecutar un mantenimiento programado para la red.

Este artículo pretende mostrarle cómo configurar el router para que tenga actualizaciones automáticas en los RV34x Series Routers.

Dispositivos aplicables | Versión del software

- Serie RV34x |1.0.03.20

Configurar actualizaciones automáticas

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web y elija Configuración del sistema > Actualizaciones automáticas.

Paso 2. En la lista desplegable Comprobar cada, elija la frecuencia con la que el router debe buscar actualizaciones.

Paso 3. En el área Notify via (Notificar vía), marque la casilla de verificación Email to para recibir actualizaciones por correo electrónico. La casilla de verificación Admin GUI está activada de forma predeterminada y no puede desactivarse. Una vez disponible una actualización, aparecerá una notificación en la configuración basada en Web.

Si todavía no se ha configurado la configuración del servidor de correo electrónico, haga clic aquí para obtener más información.

Paso 4. Introduzca una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico para dirección.

Nota: Se recomienda encarecidamente utilizar una cuenta de correo electrónico independiente en lugar de utilizar su correo electrónico personal para mantener la privacidad.

Paso 5. En el área Actualización automática, marque las casillas de verificación Notificar del tipo de actualizaciones sobre las que desea que se le notifique. Las opciones son:

- Firmware del sistema: programa de control principal para el dispositivo.

- Firmware del módem USB: programa de control o controlador para el puerto USB.

- Firma de seguridad: contendrá firmas para el control de aplicaciones para identificar aplicaciones, tipos de dispositivos, sistemas operativos, etc.

Paso 6. En la lista desplegable Actualizar, elija la hora del día que desea que se realice la actualización automática. Algunas opciones pueden variar según el tipo de actualización que haya seleccionado. Firma de seguridad es la única opción para tener una opción de actualización inmediata.

El estado muestra la versión actual en ejecución del firmware o la firma de seguridad.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 8. Para guardar la configuración de forma permanente, vaya a la página Copiar/Guardar configuración o haga clic en el icono Guardar en la parte superior de la página.

Ahora debería haber configurado correctamente la función Actualizaciones automáticas en el router serie RV34x.