Objetivo

La tunelización de IPv6 a IPv4 (tunelización de 6 a 4) permite que los paquetes IPv6 se transmitan a través de una red IPv4. IPv4 (protocolo de Internet versión 4) es un protocolo de red importante en Internet. Su sucesor, IPv6 (protocolo de Internet versión 6), aún no ha sido adoptado universalmente, ya que IPv4 sigue siendo muy frecuente. Existen métodos para hacer que las redes IPv4 existentes sean compatibles con las redes IPv6 más recientes, uno de los cuales es la tunelización. La tunelización de IPv4 a IPv6 (tunelización de 4 a 6) permite que los paquetes IPv4 se transmitan a través de una red IPv6.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la tunelización en el RV130W.

Dispositivos aplicables

· RV130W

Versión del software

•v1.0.1.3

Configuración de la Tunelización 6 a 4

La tunelización de 6 a 4 se suele utilizar cuando un sitio o un usuario final desea conectarse a Internet IPv6 mediante la red IPv4 existente.

Nota: La configuración de la tunelización de 6 a 4 solo es posible si selecciona LAN:IPv6, WAN:IPv4 o LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 como el modo IP del router. Para obtener más información, consulte el artículo: Configuración del modo IP en el RV130W.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > IPv6 > Tunneling. Se abre la página de túnel:

Paso 2. En el campo Tunneling 6 a 4, marque Enable.

Paso 3. En la lista desplegable Tunelización 6 a 4, seleccione una de las opciones: 6to4, 6RD o ISATAP.

Las siguientes opciones se definen como:

· 6to4: 6to4 es un prefijo que permite que los paquetes IPv6 atraviesen una red IPv4. Si selecciona esta opción, vaya al paso 4.

· 6RD — 6RD (despliegue rápido de IPv6) es una versión más segura de la tunelización 6to4. En 6RD cada ISP proporciona su propio prefijo IPv6 único en lugar del prefijo estándar 2002::/16 6to4. Esto permite que el ISP controle la QoS del túnel y decida quién puede utilizar los servidores de retransmisión. Si selecciona esta opción, vaya al paso 6.

· ISATAP: ISATAP (protocolo de direccionamiento de túnel automático dentro del sitio) se utiliza para enviar paquetes IPv6 mediante una red IPv4. Si selecciona esta opción, vaya al paso 11.

Paso 4. En el campo Tunelización Automática, marque la casilla de verificación Activar si desea Tunelización Automática, luego diríjase al paso 13; de lo contrario, desactívela. La tunelización automática se utiliza para determinar automáticamente los extremos del túnel.

Sólo está disponible si se selecciona 6to4.Nota:

Paso 5. (Opcional) Si desmarca la casilla de verificación Enable en el campo Automatic Tunneling, introduzca una dirección IPv4 en el campo Remote End Point IPv4 Address. Se trata de la dirección IP de la máquina del otro extremo de la red IPv6 a la que desea enviar paquetes IPv4. Cuando haya terminado, vaya directamente al paso 13.

Es posible que la dirección que se muestra arriba no sea la misma que la suya.Nota:

Paso 6. En el campo 6RD Tunneling, elija el botón de radio Auto o Manual. Si selecciona Auto, se configurarán los parámetros de 6RD, mientras que Manual le permite introducir estos parámetros usted mismo. Si ha seleccionado Auto, vaya al paso 12.

Paso 7. En el campo Prefijo IPv6, ingrese el prefijo IPv6 que especifica la dirección de red IPv6.

Paso 8. Introduzca la longitud del prefijo en el campo Longitud del prefijo IPv6. La longitud del prefijo varía entre 1 y 64.

Paso 9. En el campo Border Relay, ingrese la IP que sirve como puente entre Internet y la red IPv4 solamente.

Paso 10. En el campo Longitud de la máscara IPv4, ingrese la longitud de la máscara IPv4. Esto varía entre 0 y 32.

Paso 11. Para Tunelización ISATAP, introduzca la siguiente información.

Las opciones disponibles se definen como:

· Prefijo IPv6: el prefijo IPv6 especifica la dirección de red IPv6.

· Longitud del prefijo IPv6: longitud del prefijo IPv6 (definida normalmente por el ISP). La red (subred) IPv6 se identifica mediante los bits iniciales de la dirección denominada prefijo. Todos los hosts de la subred tienen el prefijo idéntico.

Paso 12. Haga clic en Guarde.

Configuración de la Tunelización 4 a 6

Nota: La configuración de la tunelización de 4 a 6 solo es posible si selecciona LAN:IPv4, WAN:IPv6 como el modo IP del router. Para obtener más información, consulte el artículo: Configuración del modo IP en el RV130W.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > IPv6 > Tunneling. Se abre la página de túnel:

Paso 2. En el campo Tunneling 4 a 6, marque Enable.

Paso 3. Introduzca la dirección IPv6 local en el campo Dirección IPv6 de WAN local.

Paso 4. Introduzca la dirección IPv6 remota en el campo Dirección IPv6 remota.

Paso 5. Haga clic en Guarde.