Objetivo

Las empresas utilizan a menudo una red privada virtual (VPN) como medio para ampliar las intranets de la red corporativa, que son sitios diseñados únicamente para su uso por parte de los empleados de la empresa. Una VPN es una red privada construida dentro de una infraestructura de red pública. En un entorno típico de pequeña empresa, las VPN pueden ampliar la conectividad geográfica, reducir los costes operativos en comparación con las redes de área extensa (WAN) tradicionales y mejorar la productividad en el flujo de trabajo de los empleados.

La página Basic VPN Setup (Configuración básica de VPN) le permite configurar fácilmente un túnel VPN de puerta de enlace a puerta de enlace con otros dispositivos de puerta de enlace de ubicación. El túnel VPN también permite a los usuarios remotos acceder a la red de área local (LAN) del router mediante el software de cliente VPN.

Nota: Los modelos RV130 y RV130W admiten software VPN IPSec de terceros. Para obtener más información, consulte la guía de administración del producto.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la VPN básica en los dispositivos RV130.

Dispositivos aplicables | Versión de firmware

- RV130 | V 1.0.3.28 (Descargar la última versión)

- RV130W | V 1.0.3.28 (Descargar la última versión)

Ver configuración predeterminada de VPN

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir VPN > VPN IPSec de sitio a sitio > Configuración VPN básica. Se abre la página Basic VPN Setup:

Paso 2. Haga clic en el botón View Default Settings para ver los valores predeterminados establecidos por Basic VPN.

La página Basic VPN Setup (Configuración básica de VPN) muestra los parámetros predeterminados:

Paso 3. Haga clic en el botón Back para volver a la ventana Basic VPN Setup.

Configuración básica de VPN

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para seleccionar VPN > VPN IPSec de sitio a sitio > Configuración VPN básica. Se abre la página Basic VPN Setup:

Paso 2. Introduzca un nombre de conexión en el campo Nuevo Nombre de Conexión. Este nombre se utilizará para fines de administración y no afecta al funcionamiento de la VPN.

Paso 3. Introduzca una clave previamente compartida en el campo Pre-Shared Key (Clave precompartida). Un cliente o una puerta de enlace VPN necesita esta clave para establecer una conexión VPN.

Paso 4. En la lista desplegable Remote Endpoint, elija IP Address o FQDN para el tipo de dirección que utilizará el gateway remoto para establecer una conexión.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

- Dirección IP: cadena exclusiva de números separados por puntos que identifica cada máquina que utiliza el protocolo de Internet para comunicarse a través de una red.

- FQDN (nombre de dominio completo): nombre de dominio completo para Internet, un equipo específico o un host específico. El FQDN consta de dos partes: el nombre de host y el nombre de dominio. Por ejemplo, un FQDN para un servidor de correo hipotético podría ser mymail.nombreempresa.org. El nombre de host es mymail, y el host se encuentra dentro del dominio nombreempresa.org.

Paso 5. Introduzca la dirección IP o FQDN, según la selección realizada en el paso 4, en el campo Dirección IP de WAN remota (Internet).

Paso 6. Introduzca la dirección IP y la máscara de subred de la LAN remota en los campos Dirección IP de LAN remota (red local) y Máscara de subred de LAN remota (red local).

Paso 7. Introduzca la dirección IP y la máscara de subred de la LAN local en los campos Dirección IP de la LAN local (red local) y Máscara de subred de la LAN local (red local).

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas tecnológicas de Cisco