Objetivo

El acceso remoto permite al usuario administrar de forma remota la configuración del RV315W. Para utilizar la función de acceso remoto, el usuario debe ser un host remoto de confianza. En este artículo se explica cómo configurar un host remoto de confianza en el router VPN RV315W.

Nota: Para configurar los protocolos y puertos utilizados para el acceso remoto, consulte el artículo Protocolos y puertos de acceso remoto en el router VPN RV315W.

Dispositivo aplicable

· RV315W

Versión del software

•1.01.03

Hosts remotos de confianza

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Administración remota > Hosts remotos de confianza. Se abre la página Hosts remotos de confianza:

Paso 2. En el área Hosts remotos de confianza, haga clic en el botón de opción de qué tipo de host remoto de confianza está permitido. Hay dos opciones:

· Cualquier dirección IP: permite que cualquier host remoto acceda al RV315W a través de la WAN.

· dirección IP específica: sólo un host específico con direcciones IP específicas puede acceder al RV315W a través de la WAN.

Paso 3. Si selecciona Specific IP Address (Dirección IP específica) en el paso 2, introduzca la dirección IP del host.

Paso 4. Haga clic en Agregar para agregar el host a la Lista de hosts remotos.

Paso 5. (Opcional) Para seleccionar todo el host en la lista de host remoto de confianza, haga clic en Seleccionar todo.

Paso 6. (Opcional) Para anular la selección de todo el host en la lista de host remoto de confianza, haga clic en Cancelar todo.

Paso 7. (Opcional) Para eliminar un host específico de la lista de hosts remotos de confianza, haga clic en el host deseado y haga clic en Eliminar.

Nota: Para eliminar todo el host de confianza de la lista de hosts remotos, haga clic en Seleccionar todo y haga clic en Eliminar.