Objetivo

El protocolo de acceso remoto permite al administrador administrar la configuración del RV315W a través del acceso remoto. Los dos protocolos de acceso son HTTP y HTTPS. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) se utiliza para acceder a la información y distribuirla a través de Internet mediante la conexión que establecen el servidor y el host. HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) también se utiliza para acceder y distribuir información a través de Internet, pero con la ventaja de una capa de seguridad. Esta capa de seguridad proporciona protección al host y al servidor contra los ataques. Estos protocolos de acceso remoto se utilizan para controlar el tráfico de datos a través de la interfaz WAN.En este artículo se explica cómo configurar los protocolos de acceso remoto en el router VPN RV315W.

Nota: Para configurar hosts remotos de confianza que tengan acceso remoto al dispositivo, consulte el artículo Hosts remotos de confianza en routers VPN RV315W.

Dispositivo aplicable

· RV315W

Versión del software

•1.01.03

Protocolos y puertos de acceso remoto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Administración remota > Protocolo de acceso remoto. Se abre la página Remote Access Protocol and Ports:

Paso 2. En el campo HTTP, haga clic en el botón de opción Enable para permitir el acceso remoto al RV315W mediante el uso de HTTP. Los usuarios que solo dispongan del método de perfil de acceso a reuniones HTTP tendrán acceso al dispositivo.

Paso 3. En el campo HTTP Listen Port Number (Número de puerto de escucha HTTP), introduzca el puerto utilizado por HTTP para acceder de forma remota al RV315W.

Paso 4. En el campo HTTPS, haga clic en el botón de opción Enable para permitir el acceso remoto al RV315W mediante el uso de HTTPS. Los usuarios solo con el método de perfil de acceso de reunión HTTPS tienen acceso al dispositivo.

Paso 5. En el campo HTTPS Listen Port Number (Número de puerto de escucha HTTPS), introduzca el puerto utilizado por HTTPS para acceder de forma remota al RV315W.

Paso 6. Click Save.