Objetivo

La opción Restablecer a los valores predeterminados de fábrica permite a los usuarios eliminar todas las funciones que se han modificado en la utilidad de configuración. Normalmente, un reinicio resolverá muchos problemas que surgen con un dispositivo.

En este artículo se describe cómo restablecer los parámetros predeterminados de fábrica.

Dispositivo aplicable

· RV315W

Versión del software

•1.01.03

Restablecer a los valores predeterminados de fábrica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Restablecer a los valores predeterminados de fábrica. Se abre la página Restablecer a los valores predeterminados de fábrica:

Paso 2. Haga clic en Restablecer a los valores predeterminados de fábrica. Aparecerá una ventana de precaución.

Paso 3. Click OK. Espere a que el reinicio se aplique al dispositivo. Una vez finalizados, todos los parámetros se restauran a los valores predeterminados.