Objetivo

Se utiliza una contraseña creada por el usuario para introducir la utilidad de configuración web y administrar los parámetros del router. La complejidad de la contraseña se utiliza para garantizar que una contraseña es lo suficientemente segura para el acceso a la red. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de contraseña en el RV315W.

Dispositivo aplicable

· RV315W

Versión del software

•1.01.03

Configuración de complejidad de la contraseña

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración del sistema > Complejidad de la contraseña. Se abre la página Complejidad de la Contraseña:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Enable en el campo Password Complexity Settings para habilitar las reglas de complejidad.

Timesaver: Si hace clic en el botón de opción Desactivar en el campo Password Complexity Settings (Parámetros de complejidad de contraseña), vaya al paso 8. No se recomienda desactivar la configuración de complejidad de la contraseña.

Paso 3. Introduzca la longitud mínima de la contraseña que el administrador desea aplicar a la contraseña en el campo Longitud mínima de la contraseña.

Paso 4. Introduzca el número mínimo de clases de caracteres que debe contener la contraseña en el campo Número mínimo de clases de caracteres. Las cuatro clases de caracteres son:

· mayúscula: los caracteres alfa están en mayúscula (A,B,C, etc).

· minúscula: los caracteres alfa están en minúsculas (a, b, c, etc).

· Numérico: los caracteres numéricos se utilizan en la contraseña (1, 2, 3, etc).

· Especial: se utilizan caracteres especiales en la contraseña (#,$.&, etc).

Paso 5. (Opcional) Para asegurarse de que la nueva contraseña debe ser diferente de la antigua, haga clic en el botón de opción Enable en New Password debe ser diferente al campo actual.

Paso 6. (Opcional) Para proporcionar la contraseña una fecha de vencimiento, haga clic en el botón de opción Enable en el campo Password Aging (Contraseña antigua).

Paso 7. Si la contraseña antigua está activada, introduzca el tiempo que dura una contraseña (en días) antes de que caduque en el campo Tiempo de caducidad de la contraseña. El valor predeterminado es 180 días.

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.