Objetivo

El protocolo de Internet (IP) es responsable de la entrega del tráfico a través de una red. El CVR100W utiliza los modos IPv4 e IPv6. Estos protocolos no requieren que los dos puntos finales confirmen la conexión a través de un procedimiento de seguridad de "apretón de manos", lo que los hace rápidos y eficientes. También utilizan los métodos de entrega de mejor esfuerzo para dirigir los paquetes. En este artículo se explica cómo configurar el modo IP en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

Modo IP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > IP Mode. Se abre la página Modo IP:

Paso 2. En la lista desplegable IP Mode (Modo IP), elija una de las siguientes opciones:

Nota: IPv4 es la versión de protocolo más antigua, pero más común, que proporciona una dirección a cada dispositivo conectado a Internet. Sin embargo, estas direcciones finalmente se agotarán, por lo que se creó IPv6 para que sucediera a IPv4 y, finalmente, se actualizará el protocolo de Internet en su totalidad. Estos dos protocolos son muy similares y se pueden utilizar para cualquier especificación de modo IP a continuación.

· LAN:IPv4, WAN:IPv4: los puertos LAN y WAN utilizan IPv4.

· LAN:IPv6, WAN:IPv4: el puerto LAN utiliza IPv6 y el puerto WAN utiliza IPv4.

· LAN:IPv6, WAN:IPv6: los puertos LAN y WAN utilizan IPv6.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4: el puerto LAN utiliza IPv4 e IPv6 y el puerto WAN utiliza IPv4. Ambos modos de IP en un puerto funcionarán juntos simultáneamente, pero el tráfico de paquetes seguirá usando sólo un protocolo.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6: los puertos LAN y WAN utilizan IPv4 e IPv6. Ambos modos de IP en un puerto funcionarán juntos simultáneamente, pero el tráfico de paquetes seguirá usando sólo un protocolo.

Paso 3. (Opcional) Para todos los modos, además del modo LAN:IPv4, WAN:IPv4 IP, la flecha desplegable Mostrar entrada de DNS estático 6to4 está disponible. 6to4 es una función de tunelización que permite al usuario enviar paquetes IPv6 desde una LAN IPv6 a través de una red WAN IPv4. Haga clic en la flecha desplegable Mostrar entrada DNS estática 6a4. Aparecen los campos Static 6to4 DNS Entry (Entrada de DNS estático 6 a 4):

Paso 4. No introduzca más de 5 asignaciones de dominio a IP en los campos Dominio e IP. La asignación 6to4 se realiza cuando un nombre de dominio se asigna a una dirección IPv6.

Paso 5. Click Save.

Paso 6. Aparece la ventana Information.

Paso 7. Click OK.

Precaución: Se asignará al dispositivo una nueva dirección IP predeterminada para cambiar el modo IP.