Objetivo

Una red de área local (LAN) es una red conectada físicamente que se limita a un área como una casa o una pequeña empresa. La página Connected Devices permite al administrador controlar el flujo en la red y tomar medidas en caso de que se produzca un error. Este documento describe cómo ver una lista de todos los hosts LAN disponibles en RV110W.

Dispositivo aplicable

· RV110W

Versión del software

•1.2.0.9

Ver hosts LAN disponibles

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Estado > Dispositivos conectados. Se abre la página Connected Devices:

Paso 2. Elija el tipo de interfaz que desea ver en la lista desplegable Coincidencias de tipo de interfaz de filtro. Hay cuatro tipos posibles de interfaces:

· Todos: muestra todos los tipos de host conectados a la LAN.

· Inalámbrico: muestra los hosts conectados a la LAN a través de la red inalámbrica.

· Wire: muestra los hosts conectados a la LAN a través del cable.

· WDS: muestra los hosts conectados a la LAN mediante el sistema de distribución inalámbrica (WDS).

La tabla ARP IPv4 muestra la siguiente información sobre el host:

Nombre de ·: muestra el nombre del host en la LAN.

Dirección IP de ·: muestra la dirección IP asignada al host.

· dirección MAC: muestra la dirección MAC del host.

Tipo de ·: muestra el tipo de conexión que tiene el host. Hay dos tipos posibles.

- Estático: la dirección IP del host se asignó al host estáticamente.

- Dinámico: la dirección IP del host se asignó a través de DHCP.

· DHCP estático: muestra si la IP del dispositivo se asigna a través de DHCP estático. Un dispositivo con una dirección IP estática conservará la misma dirección IP.

Tipo de interfaz ·: muestra el tipo de interfaz que utiliza el host (inalámbrica, con cables o WDS).