Objetivo

La página Estadísticas de Puerto muestra una amplia gama de información de puerto importante que puede ser útil para resolver problemas para ver qué falló y dónde ocurrieron los errores en la red. La página Estadísticas de Puerto también es útil para recopilar datos y ver la cantidad de actividad en cada puerto. En este artículo se explica cómo ver las estadísticas de puerto en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable

Router VPN · CVR100W

Versión del software

•1.0.1.19

Estadísticas de puerto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status > Port Statistics. Se abre la página Estadísticas de Puerto:

Paso 2. Elija la hora a la que el dispositivo espera para actualizar la página en la lista desplegable Velocidad de actualización. Los valores posibles son No Refresh (Sin actualización), 15 s, 30 s y 60 s.

Paso 3. (opcional) Para mostrar los datos como kilobytes en lugar de bytes, marque la casilla de verificación Mostrar datos estadísticos simplificados.

Los siguientes datos se muestran en la tabla Estadísticas de puerto:

Interfaz ·: el nombre de la interfaz.

Paquete ·: el número de paquetes enviados y recibidos.

· Byte: el número de bytes enviados y recibidos.

Error de ·: el número de errores de paquetes enviados y recibidos.

· descartado: el número de paquetes que se descartaron.

· Multicast: el número de paquetes multicast enviados. Una multidifusión es cuando un paquete de información se envía de un origen a varios destinos específicos simultáneamente.

Colisiones ·: el número de colisiones de señal en este puerto. Una colisión ocurre cuando más de un dispositivo intenta enviar un paquete al mismo segmento de red al mismo tiempo. Esto causa retenciones en el sistema, así como ineficiencia en la red.

Paso 4. (Opcional) Para borrar todas las estadísticas registradas, haga clic en Borrar contadores.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.