Objetivo

Un restablecimiento de fábrica es un reinicio completo de un dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Esto es útil cuando desea quitar una configuración no deseada presente en el dispositivo.

El reinicio del dispositivo es necesario para que entren en vigor algunas de las nuevas configuraciones realizadas en la utilidad de configuración web. Se reinicia (o se reinicia) el dispositivo de red si el dispositivo está bloqueado o se han cambiado algunos parámetros del dispositivo.

En este artículo se explica cómo reiniciar y restaurar los parámetros predeterminados de fábrica CVR100W VPN Router.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

Restaurar los valores predeterminados de fábrica y reiniciar

Restaurar parámetros predeterminados de fábrica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Restore Factory Defaults. Se abre la página Restaurar parámetros predeterminados de fábrica:

Paso 2. Haga clic en Restore Factory Defaults para restaurar todos los parámetros actuales a los valores predeterminados de fábrica.

Reiniciar

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Haga clic en Reboot para reiniciar el dispositivo.