Objetivo

Una dirección MAC es un código hexadecimal de 12 dígitos asignado a un dispositivo de hardware único para su identificación. Los ISP registran la dirección MAC del router cuando se instala el servicio por primera vez. Si ha registrado una dirección MAC diferente anteriormente, la función de clonación le permite vincular la dirección MAC registrada al router CVR100W. Esto evita la necesidad de ponerse en contacto con el ISP para cambiar la dirección MAC.

En este artículo se explica cómo clonar una dirección MAC en el CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•v1.0.1.19

Clonación de direcciones MAC

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > MAC Address Clone. Se abre la página Clonación de Direcciones MAC:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar la clonación de direcciones MAC en el dispositivo.

Paso 3. Seleccione uno de los dos métodos disponibles para realizar la clonación de direcciones MAC:

· Manual: introduzca la dirección MAC en el campo MAC Address (Dirección MAC). Esta es la dirección MAC que desea asignar el dispositivo.

Auto: haga clic en Clone My PC's MAC para que el dispositivo utilice la misma dirección MAC que el ordenador al que está conectado.

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.