Objetivo

El protocolo de Internet versión 4 (IPv4) es responsable de la entrega de la mayor parte del tráfico de Internet. Sin embargo, IPv4 sólo contiene un número limitado de direcciones IP que están disponibles para que los dispositivos y las redes las utilicen. Para resolver el problema de las direcciones limitadas, se creó IPv6, que contiene muchas más direcciones IP que IPv4. Sin embargo, IPv6 no es directamente compatible con IPv4. Cuando un sitio o usuario necesita enviar paquetes IPv6 a través de una red IPv4, se puede utilizar 6to4. 6to4 envía paquetes IPv6 a los destinos IPv6 mediante una red IPv4.

En este artículo se explica cómo configurar el modo IP en CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•v1.0.1.19

Modo IP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > IP Mode. Se abre la página Modo IP:

Paso 2. Elija el modo deseado en la lista desplegable Modo IP. El modo que elija debe ser capaz de soportar la versión IP que utilizan los miembros de la red. Las opciones disponibles son:

· LAN:IPv4, WAN:IPv4: aplica IPv4 tanto a la LAN como a la WAN.

· LAN:IPv6, WAN:IPv4 — Aplica IPv6 a la LAN e IPv4 a la WAN.

· LAN:IPv6, WAN:IPv6 — Aplica IPv6 tanto a la LAN como a la WAN.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Aplica IPv4 e IPv6 a la LAN e IPv6 a la WAN.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6: aplica IPv4 e IPv6 a la LAN y a la WAN.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Entrada DNS estática 6a4

Esta página permite a los usuarios configurar entradas DNS estáticas para asignar nombres de host a IPv6 direcciones. Esto proporciona una manera cómoda para que los usuarios accedan a hosts IPv6 remotos.

La entrada DNS está disponible para las opciones LAN:IPv6;WAN:IPv4 y LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4.Nota:

Paso 1. Haga clic en Mostrar entrada DNS estática 6a4 para mostrar los campos estáticos de entrada DNS 6a4.

Paso 2. Introduzca el nombre de dominio en el campo Dominio (01-05). Este dominio especifica el nombre de host para la dirección IPv6 que se mapeará.

Paso 3. Introduzca la dirección IP del dominio al que se asignará en el campo IP (01-05).

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.