Objetivo

El sistema de nombres de dominio (DNS) es una función que asigna nombres de dominio de Internet a direcciones IP. DNS dinámico (DDNS) es una función que permite que los dispositivos se encuentren a través de nombres de dominio incluso si la dirección IP del dispositivo ha cambiado. El router CVR100W utiliza DDNS a través de cuentas DDNS basadas en Web; 3322.org y oray.org. Si cambia la dirección IP de WAN del CVR100W, la función DDNS notifica al servidor DDNS el cambio. A continuación, el servidor DDNS actualiza la configuración para incluir la nueva dirección IP de WAN. Esto es útil si la dirección IP de la WAN del router a menudo cambia. Se debe crear una cuenta DDNS en uno de los sitios web proporcionados para utilizar la función DDNS en el CVR100W. En este artículo se explica cómo configurar el DNS dinámico en el router VPN CVR100W.

Nota: Los enlaces a oray y 3322 (3322.org es redirigido a pubyun.com) son dados a continuación:

http://www.pubyun.com/

http://www.oray.com/

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

Configuración de DNS dinámico

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > LAN > Dynamic DNS. Se abre la página DNS dinámico:

3322.org

Paso 1. Elija 3322.org en la lista desplegable Servicio DDNS.

Paso 2. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta DDNS en el campo Nombre de usuario.

Paso 3. Introduzca la contraseña de la cuenta en el campo Contraseña.

Paso 4. Introduzca el nombre de host del servidor DDNS en el campo Host Name (Nombre de host).

Los campos siguientes muestran información sobre la configuración de DDNS.

Dirección IP de Internet ·: dirección IP de WAN del CVR100W.

Estado de ·: estado de la actualización de DDNS.

Paso 5. (Opcional) Para ejecutar una prueba de la configuración de DDNS, haga clic en Test Configuration.

Paso 6. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

oray.org

Paso 1. Elija oray.org en la lista desplegable Servicio DDNS.

Paso 2. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta DDNS en el campo Nombre de usuario.

Paso 3. Introduzca la contraseña de la cuenta en el campo Contraseña.

Los campos siguientes muestran información sobre la configuración de DDNS.

Nombre de dominio ·: muestra el nombre de dominio de la cuenta.

Nivel de usuario ·: muestra el nivel de usuario de la cuenta. Los niveles de usuario son los controles dados al propietario de la cuenta a través de oray.org.

Estado de ·: muestra el estado de la actualización de DDNS.

Paso 4. (Opcional) Para ejecutar una prueba de la configuración de DDNS, haga clic en Test Configuration.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.