Objetivo

Es posible que un usuario desee ajustar la velocidad de los puertos para que los dispositivos que necesitan tráfico de datos rápido puedan conectarse a un puerto, mientras que los dispositivos que no necesitan tanta velocidad pueden conectarse a un puerto diferente. El ancho de banda se puede distribuir correctamente a través de los puertos. La configuración de flujo ayuda a controlar los datos de flujo, lo que ayuda aún más a la administración del ancho de banda. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de administración de puertos en el CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

Administración de puertos

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Port Management. Aparece la página Administración de puertos:

La página muestra la siguiente información:

Puerto ·: muestra los puertos disponibles en el dispositivo. Los puertos posibles son:

- WAN: este puerto se utiliza para conectar redes de área extensa (WAN), como Internet. El CVR100W tiene 1 puerto WAN.

- LAN: este puerto se utiliza para conectar redes de área local (LAN), como todos los dispositivos de un edificio, escuela, etc. El CVR100W tiene 4 puertos LAN.

· enlace: muestra si el enlace está activo o inactivo. Se dice que un link se encuentra en estado Up si transporta datos, de lo contrario se dice que el link está inactivo. Cuando el link está activo; la columna Link muestra la capacidad de datos de ese link.

Paso 2. En la lista desplegable Modo, elija un modo de comunicación. Los modos posibles son:

Negociación automática ·: establece automáticamente una velocidad común entre el CVR100W y el dispositivo conectado.

· 10Mbps Half Duplex: comunica datos a 10Mbps, pero sólo de una manera a la vez.

· dúplex completo de 10 Mbps: comunica los datos a 10 Mbps en ambas direcciones al mismo tiempo.

· 100 Mbps Half Duplex: comunica datos a 100 Mbps, pero sólo de una forma a la vez.

· dúplex completo de 100 Mbps: comunica los datos a 100 Mbps en ambas direcciones al mismo tiempo.

Paso 3. (Opcional) Para permitir que el CVR100W regule la velocidad de los datos para que un remitente rápido no supere a un receptor lento, marque la casilla de verificación Control de flujo.

Paso 4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o haga clic en Cancelar para cancelarlos.