Objetivo

La configuración del usuario permite al usuario cambiar el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo. Es muy importante que el administrador tenga una contraseña segura para evitar que el dispositivo se utilice incorrectamente. Consulte el artículo Configure Password Complexity on the CVR100W VPN Router para obtener detalles sobre la complejidad de la contraseña. En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de usuario en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

Cuenta de usuario

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > User. Se abre la página Usuario:

Paso 2. En el campo Nuevo nombre de usuario, introduzca el nuevo nombre de usuario.

Paso 3. En el campo Contraseña antigua, introduzca la contraseña actual.

Paso 4. En el campo New Password (Nueva contraseña), introduzca la nueva contraseña deseada.

Paso 5. (Opcional) Para que la contraseña introducida no se pueda leer, marque la casilla de verificación Ocultar contraseña.

Paso 6. (Opcional) Para no tener ninguna contraseña para el dispositivo, marque la casilla de verificación Contraseña en blanco.

Nota: El indicador de fuerza de contraseña muestra la fuerza de la nueva contraseña.

Paso 7. (Opcional) Para desactivar el requisito de complejidad de la contraseña para la nueva contraseña, marque la casilla de verificación Deshabilitar aplicación de la fuerza de la contraseña.

Para obtener más información sobre la complejidad de la contraseña, refiérase al artículo titulado Nota:Password Complexity Settings on the CRV100W VPN Router.

Paso 8. Click Save.