Objetivo

Una LAN es una red limitada a un área como una casa o una pequeña empresa que se utiliza para interconectar dispositivos. Los parámetros de LAN se pueden configurar para limitar el número de dispositivos que se pueden conectar y las direcciones IP que reciben esos dispositivos. Hay dos elementos diferentes que configurar en la página Configuración LAN: Configuración básica de LAN y servidor LAN (DCHP). En este artículo se explica la configuración básica de LAN en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

LAN básica

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Networking > LAN > LAN Configuration. Se abre la página Configuración LAN:

Paso 2. Elija el número de VLAN de la lista desplegable VLAN. El número de VLAN especifica la VLAN que desea utilizar para la LAN.

Paso 3. Introduzca la dirección IP de LAN del CVR100W en el campo Local IP Address (Dirección IP local). Asegúrese de que la dirección IP no sea utilizada por otro dispositivo de la red.

Paso 4. Elija la máscara de subred para la dirección IP en la lista desplegable Máscara de subred.

Configuración de los parámetros del servidor LAN (DHCP)

Paso 1. Haga clic en el botón de opción del servidor DHCP deseado. Las opciones disponibles son:

· Enable: permite que CVR100W actúe como servidor DHCP.

· Disable (Desactivar): desactiva DHCP en el CVR100W.

· relé DHCP: permite que el CVR100W actúe como relé DHCP. La interfaz de retransmisión DHCP permite establecer varias conexiones en varios servidores DHCP basados en las interfaces proporcionadas por el usuario.

Si el servidor DHCP está habilitado, siga los Ahorro de tiempo:pasos 2 a 6. Si se elige DHCP Relay, salte al Paso 5. Si el servidor DHCP está desactivado, vaya al paso 8.

Paso 2. Introduzca la dirección IP del primer host en el campo Starting IP Address (Dirección IP inicial). Cualquier nuevo cliente DHCP que se una a la LAN se asigna con una dirección IP que sigue la dirección IP inicial en orden numérico.

Paso 3. Introduzca el número máximo de clientes DHCP en el campo Maximum Number of DHCP Users (Número máximo de usuarios DHCP).

El rango de direcciones IP es de la dirección IP inicial ingresada a través del número máximo de usuarios especificado. El intervalo se muestra en el campo Sólo visualización del intervalo de direcciones IP.Nota:

Paso 4. Introduzca la cantidad de tiempo (en segundos) que un usuario de red puede conectarse al router con la dirección asignada dinámicamente en el campo Client Lease Time (Tiempo de concesión del cliente). Después de este tiempo, se le da al usuario una nueva dirección IP.

Paso 5. Introduzca las direcciones IP de los servidores DNS estáticos en el campo Static DNS (1 a 3) (DNS estático). Los servidores DNS estáticos asignan direcciones IP a nombres de dominio.

Paso 6. (Opcional) Introduzca la dirección IP WINS en el campo WINS. El servicio de nombres de Internet de Windows (WINS) gestiona la interacción de cada dispositivo con Internet. WINS utiliza una base de datos distribuida que se actualiza automáticamente con los nombres de los equipos disponibles actualmente y la dirección IP asignada a cada uno.

Paso 7. (Opcional) Si se elige DHCP Relay en el Paso 5, introduzca la dirección del servidor DHCP remoto en el campo Remote DHCP Server (Servidor DHCP remoto).

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.