Objetivo

En este artículo se explica cómo ver las estadísticas del sistema en la serie RV32x del router VPN.

Introducción

Las estadísticas del sistema permiten realizar un seguimiento de los eventos concretos que se producen en el dispositivo. Una ventaja de las estadísticas del sistema es que, en caso de que se produzca un fallo del sistema o violaciones de seguridad, puede analizar el problema con el uso de la tabla.

Dispositivos aplicables

- Router VPN Dual WAN RV320

- Router VPN Dual WAN RV325 Gigabit

Versión del software

- v1.1.0.09

Estadísticas del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Log > System Statistics.

Se abre la página Estadísticas del sistema:

Se muestran las siguientes estadísticas para el dispositivo conectado correspondiente:

- Interface - Muestra el nombre de la interfaz para las estadísticas mostradas.

- Device Name (Nombre de dispositivo): Muestra el nombre del dispositivo.

- Status (Estado): Muestra Enabled (Activado) cuando un dispositivo está conectado a la interfaz. De lo contrario, se muestra como Desactivado.

- Device IP Address (Dirección IP del dispositivo): muestra la dirección IP del dispositivo.

- MAC Address (Dirección MAC): Muestra la dirección MAC del dispositivo.

- Subnet Mask (Máscara de subred): Muestra la máscara de subred del dispositivo.

- Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada): Muestra la puerta de enlace predeterminada del dispositivo.

- DNS: muestra la dirección IP de DNS del dispositivo.

- Paquetes recibidos - Muestra el número de paquetes recibidos en la interfaz.

- Paquetes transmitidos: muestra el número de paquetes transmitidos desde la interfaz.

- Paquetes totales - Muestra el número total de paquetes que han pasado a través de la interfaz.

- Bytes recibidos - Muestra el número de bytes recibidos en los paquetes.

- Transmitted Packets Byte (Bytes de paquetes transmitidos): muestra el número de bytes transmitidos a través de la interfaz.

- Total Packets Byte (Bytes de paquetes totales): muestra el número total de bytes que han pasado en los paquetes.

- Byte/Sec recibido: muestra el total de bytes recibidos por segundo en la interfaz.

- Transmitted Byte/Sec - Muestra el número de paquetes transmitidos en bytes por segundo a través de la interfaz.

- Paquetes de error recibidos - Muestra el número de paquetes de error recibidos por el dispositivo.

- Paquetes descartados recibidos - Muestra el número de paquetes descartados por el dispositivo.

- Sesiones: muestra el número de sesiones establecidas por el dispositivo.

- Nuevas sesiones/s: muestra cuántas sesiones se establecen por segundo en el dispositivo.

- Upstream Bandwidth Usage (Uso de ancho de banda ascendente): Muestra el ancho de banda que consumen las cargas del dispositivo.

- Uso del ancho de banda descendente: muestra el ancho de banda que consumen las descargas del dispositivo.

Paso 2. (Opcional) Para obtener la información de registro del sistema actualizada, haga clic en Actualizar.

Ahora ha aprendido a ver las estadísticas del sistema en la serie RV32x de router VPN.