Objetivo

A medida que se producen eventos en un dispositivo o aplicación, se ejecutan procesos que generan respuestas basadas en esos eventos y las respuestas se envían a una tabla de registro. Los registros de procesos le ayudan a realizar un seguimiento de los eventos específicos que se producen en el dispositivo. La ventaja de la información de registro en un dispositivo es que durante una falla del sistema o violaciones de seguridad puede utilizar los mensajes de registro para analizar el problema.

En este artículo se explica cómo ver la información de registro de procesos en la serie RV32x del router VPN.

Dispositivos aplicables

Router VPN Dual WAN · RV320

Router VPN Dual WAN · RV325 Gigabit

Versión del software

•v1.1.0.09

Procesos de registro

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Log > Process. Se abre la página Procesos:

La tabla Procesos contiene los campos siguientes:

Nombre de ·: muestra el nombre del proceso.

Descripción ·: proporciona información sobre el proceso que se está ejecutando en el dispositivo.

Protocolo ·: muestra qué protocolo utiliza un proceso determinado.

Puerto ·: muestra el número de puerto que utiliza un proceso determinado.

· dirección local: muestra la dirección IP del equipo de origen que solicita un servicio determinado.

Dirección externa ·: muestra la dirección IP del equipo de destino que responde a una solicitud enviada.

A continuación se muestran las opciones posibles para los campos Dirección local y Dirección externa.

· 0.0.0.0: esta dirección IP representa que el dispositivo está actualmente en modo de escucha y acepta cualquier conexión de LAN y WAN.

· 127.0.0.1: Esta dirección IP representa que el dispositivo está actualmente en modo de escucha y acepta solamente conexiones del dispositivo.

·: — No se ha establecido ninguna conexión.

Paso 2. (Opcional) Para obtener la información más reciente de los procesos, haga clic en Actualizar.