Objetivo

La gestión remota permite el acceso remoto y el control a un dispositivo sin ninguna conexión física. La gestión remota se realiza para mejorar la eficiencia del trabajo desde una ubicación remota. Se puede acceder a un dispositivo que utiliza la gestión remota desde el puerto WAN. En este artículo se explica cómo configurar la administración remota en el router VPN CVR100W.

Dispositivo aplicable

· CVR100 W

Versión del software

•1.0.1.19

Gestión remota

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Remote Management. Se abre la página Administración remota.

Paso 2. En el campo Web Access, active las casillas de verificación correspondientes para especificar cómo acceder localmente a la utilidad de configuración web del CVR100W. Las opciones posibles son:

· HTTP: HTTP significa Protocolo de transferencia de hipertexto, que es una técnica para enviar y recibir información a través de Internet.

· HTTPS: HTTP significa Protocolo de transferencia de hipertexto. La diferencia entre HTTP y HTTPS es que HTTPS tiene funciones de seguridad adicionales como el intercambio de certificados entre servidores y clientes.

Paso 3. En el campo Remote Management, marque la casilla de verificación Enable para habilitar la administración remota. La gestión remota permite a los administradores iniciar sesión en el sistema y acceder a la interfaz web desde una red de área extensa (WAN) remota. De forma predeterminada, la administración remota está desactivada.

Nota: Cuando se habilita la administración remota, el dispositivo es accesible para cualquier persona que conozca la dirección IP de la WAN. Dado que un usuario de WAN malintencionado puede reconfigurar el dispositivo y utilizarlo de muchas maneras, se recomienda cambiar las contraseñas del administrador y de los invitados antes de activar la función.

Paso 4. En el campo Remote Access (Acceso remoto), haga clic en el botón de opción adecuado para especificar cómo acceder de forma remota a la utilidad de configuración web del CVR100W. Las opciones posibles son:

· HTTP: HTTP significa Protocolo de transferencia de hipertexto, que es una técnica para enviar y recibir información a través de Internet.

· HTTPS: HTTP significa Protocolo de transferencia de hipertexto. La diferencia entre HTTP y HTTPS es que HTTPS tiene funciones de seguridad adicionales como el intercambio de certificados entre servidores y clientes.

Paso 5. (Opcional) Para permitir que un usuario remoto actualice el dispositivo, marque la casilla de verificación Activar en el campo Actualización remota. Esta función es muy útil en situaciones donde el acceso físico al dispositivo no está disponible.

Paso 6. En el campo Remote IP Address permitido, haga clic en el botón de opción correspondiente para especificar quién puede acceder al dispositivo de forma remota. Los valores posibles son:

· Cualquier dirección IP: permite que cualquier dirección IP tenga acceso al router. Es muy importante que el usuario cambie la contraseña cuando se elige esta opción para evitar el acceso al router por parte de usuarios no autorizados. Introduzca el intervalo de direcciones IP que pueden acceder de forma remota al CVR100W.

· rango de direcciones IP: permite que un rango de usuarios acceda al router. Introduzca el intervalo de direcciones IP que pueden acceder de forma remota al CVR100W.

Paso 7. En el campo Puerto de administración remota, introduzca el número de puerto que se utiliza para las conexiones remotas. El número de puerto predeterminado es 8080.

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.