Objetivo

Este documento le guiará a través de la configuración y configuración de la Opción 82 en la Serie RV32x del Router VPN.

La opción 82 es una opción de información de relé DHCP. DHCP relay es una función que se utiliza para permitir la comunicación DHCP entre hosts y servidores DHCP remotos que no están en la misma red. Permite que un agente de relé DHCP incluya información sobre sí mismo cuando envía paquetes DHCP a y desde los clientes a un servidor DHCP. Agrega más seguridad al proceso DHCP mediante la identificación exhaustiva de la conexión.

Dispositivo aplicable

Router VPN Dual WAN · RV320

Router VPN Dual WAN · RV325 Gigabit

Versión del software

•v1.1.0.09

Opción 82

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija DHCP > Opción 82. Se abre la página Opción 82:

La tabla de opciones 82 muestra los campos siguientes:

ID de circuito ·: cadena ASCII definida por el usuario que identifica la interfaz de circuito en la que se envió la solicitud DHCP.

Descripción de ·: el usuario ha introducido una descripción del ID de circuito.

· subred DHCP: asignó automáticamente la dirección IP y la máscara de subred DHCP por router según la disponibilidad. Para modificarlo manualmente, consulte Modificar subred DHCP una vez que se haya agregado un ID de circuito.

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo ID de circuito. Los campos de ID de circuito y Descripción se pueden editar.

Paso 3. Introduzca la ID de circuito deseada en el campo ID de circuito.

Paso 4. Introduzca la descripción deseada para la ID del circuito en el campo Descripción.

Paso 5. Haga clic en Guardar para agregar los campos ID de circuito y Descripción introducidos a la tabla de opciones 82.

Modificar ID del circuito

Paso 1. Para modificar el nombre y la descripción de un ID de circuito, active la casilla de verificación situada junto a él. La entrada está resaltada.

La opción de subred DHCP no se puede editar en la tabla de opciones 82. Consulte Nota:Modificar subred DHCP para modificarla.

Paso 2. Haga clic en Editar para editar el ID de circuito marcado o Eliminar para eliminarlo.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios y finalizar la configuración de la opción 82.

Modificar subred DHCP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del router y elija DHCP > DHCP Setup . Se abre la página DHCP Setup:

Paso 2. Haga clic en la pestaña IPv4.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción 82 para mostrar las opciones de la opción 82.

Paso 4. En la lista desplegable ID de circuito, seleccione la ID de circuito que se ha creado y que desea modificar.

Paso 5. Introduzca la dirección IP de subred, para la que se creó el ID de circuito, en la dirección IP del dispositivo.

Paso 6. Elija la máscara de subred correspondiente de la lista desplegable Máscara de subred para determinar el rango de la dirección IP de subred.

Paso 7. Haga clic en Guardar para guardar los cambios en la ID del circuito.

La Tabla de la Opción 82 bajo DHCP > Opción 82 ahora muestra la información actualizada.