Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar 802.1X en el RV32x VPN Router Series.

Introducción

802.1X es una tecnología de control de acceso a la red basada en puertos que se utiliza para autenticar dispositivos en una red. 802.1X se compone de tres partes. El usuario o cliente (denominado el suplicante) que desea ser autenticado, el servidor (servidor RADIUS) que procesa la autenticación y el dispositivo intermedio (en este caso, el router RV32x) llamaron al autenticador que permite la comunicación entre el servidor de autenticación y los suplicantes.

Dispositivos aplicables

- Router VPN Dual WAN RV320

- Router VPN Dual WAN RV325 Gigabit

Versión del software

- v1.1.0.09

Configuración de 802.1X

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración de puertos > Configuración 802.1X.

Se abre la página Configuración 802.1X:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Autenticación basada en puerto para habilitar la autenticación RADIUS en el RV32x.

Paso 3. Ingrese la dirección IP del servidor RADIUS en el campo RADIUS IP.

Paso 4. Ingrese el puerto UDP del servidor RADIUS en el campo RADIUS UDP Port . Este es el puerto que el servidor RADIUS utiliza para la comunicación entre el servidor RADIUS y el router.

Paso 5. Ingrese la contraseña que el dispositivo utiliza para autenticar al servidor RADIUS en el campo RADIUS Secret . El secreto permite al dispositivo y al servidor RADIUS cifrar contraseñas e intercambiar respuestas. Este campo debe coincidir con el secreto configurado en el servidor RADIUS.

Paso 6. En la lista desplegable Estado administrativo, elija el tipo de autorización necesaria para el puerto correspondiente.

- Force Authorized - El puerto LAN se autoriza automáticamente y el tráfico se reenvía.

- Forzar no autorizado: el puerto LAN no está autorizado automáticamente y el tráfico se descarta.

- Auto - La autenticación basada en puerto está habilitada en el puerto LAN. El puerto se encuentra en un estado autorizado o no autorizado basado en la autenticación RADIUS.

Nota:

- El RV325 tiene catorce puertos disponibles.

- La columna Estado de puerto muestra el estado actual del puerto. Authorized se muestra si el puerto tiene una conexión y está autorizado. Link down se muestra si no hay conexión en el puerto o el puerto no está autorizado.

Paso 7. Click Save. Se guarda la configuración 802.1X.

Ahora ha configurado correctamente 802.1X en la serie RV32x de router VPN.