Objetivo

Los ordenadores que utilizan Mac OS conectados a routers VPN RV0xx pueden experimentar una ralentización significativa y tener problemas con la resolución de DNS si su proveedor de servicios de Internet (ISP) no enruta consultas DNS IPv6. La solución es deshabilitar IPv6 en Mac OS, ya que las aplicaciones Safari y Apple no tienen un proceso independiente para deshabilitar IPv6.

En este artículo se explica cómo desactivar IPv6 en los Mac conectados a los routers VPN RV016, RV042, RV042G y RV082.

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versión del software

•v4.2.1.02

Desactivar IPv6 en Mac

Con la interfaz gráfica de usuario (GUI) para Mac

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y seleccione Setup > Network. Se abre la página Red:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción IPv4 Only para desactivar IPv6 en el router.

Paso 3. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la página para guardar los cambios.

Paso 4. En Mac, elija Network Icon > Open Network Preferences en la barra de menús de la esquina superior derecha del escritorio. Se abre la página Red:

Paso 5. En la página Ethernet, haga clic en Advanced.

Paso 6. En la lista desplegable Configurar IPv6, seleccione Desactivado.

Paso 7. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

Con terminal de comandos

A veces, debido a la configuración de seguridad, es posible que Mac OS no permita que los usuarios cambien la configuración de IPv6. La opción Desactivado no estará disponible en la lista desplegable Configurar IPv6. Para tales casos, siga los pasos a continuación:

Paso 1. En el escritorio de Mac, elija Applications > Utilities > Terminal en el muelle.

Paso 2. En Terminal, ingrese networksetup -listallnetworkservices.

Paso 3. Press Enter. Se mostrarán todos los servicios de red.

Paso 4. Ingrese network setup -setv6off Ethernet.

Paso 5. Pulse Intro para desactivar el IPv6.