Objetivo

PPTP (del inglés Point-to-Point Tunneling Protocol, protocolo de túnel punto a punto) es un método para implementar VPN.  PPTP utiliza un canal de control sobre el protocolo de control de transmisión (TCP) y la encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) en paquetes de protocolo punto a punto (PPP). El Servicio de enrutamiento y acceso remoto (RRAS) es un software de servidor que permite al servidor funcionar como un enrutador de red. Cuando PPTP se reenvía a RRAS, permite al servidor RRAS controlar la red que reenvía PPTP.

El objetivo de este documento es explicar cómo reenviar el protocolo de túnel punto a punto (PPTP) al servicio de enrutamiento y acceso remoto (RRAS).

Dispositivos aplicables

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Reenvío de PPTP a RRAS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y seleccione Setup > Forwarding. A continuación se muestra la vista de la página Reenvío.

Paso 2. En la lista desplegable Service, elija PPTP para Point-to-Point Tunneling Protocol.

Paso 3. En el campo IP Address (Dirección IP), introduzca la dirección IP del servidor que aloja el servicio VPN. La dirección IP debe ser de la misma subred (puede utilizar una calculadora de subredes para verificar).

Paso 4. Marque la casilla de verificación Enable para habilitar el reenvío de intervalos de puertos en el router VPN.

Paso 5. Haga clic en Agregar a la lista.

Paso 6. Click Save.

Configuración de ancho de banda

La gestión del ancho de banda mide y controla las comunicaciones en un enlace de red. La gestión del ancho de banda se mide en bits por segundo (bps) o bytes por segundo (Bps). Los parámetros de configuración del ancho de banda permiten el tráfico ascendente y descendente, así como los parámetros de calidad de servicio (QoS) para varios tipos de tráfico.

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija Administración del sistema > Administración del ancho de banda. Se abre la página Bandwidth Management:

Paso 2. Para Tipo, haga clic en el botón de opción Control de velocidad.

Paso 3. Marque la casilla de verificación de WAN Interface en el campo Interface (Interfaz) al que desea aplicar la configuración

Paso 4. En la lista desplegable Servicio, seleccione GRE. GRE es un protocolo de encapsulación utilizado dentro de links punto a punto virtuales y es necesario para reenviar PPTP a RRAS.

Paso 5. En los campos IP, introduzca el intervalo de direcciones IP aplicable que utilizará el servidor.

Paso 6. En la lista desplegable Dirección, seleccione Flujo descendente.

Paso 7. En el campo Min. Rate (Velocidad), introduzca la velocidad mínima en Kbits/seg. para el ancho de banda.

Paso 8. En el campo Máx. Rate (Velocidad), introduzca la velocidad máxima en Kbits/seg. para el ancho de banda.

Paso 9. Marque Enable para habilitar los ajustes de Bandwidth Management creados.

Paso 10. Haga clic en Agregar a la lista.

Paso 11. Click Save.