Objetivos

La página Panel de RV110W muestra una gran cantidad de información concisa sobre muchas funciones del dispositivo.

Este documento explica cómo ver el panel en el RV110W.

Dispositivos aplicables

· RV110W

Ver el panel

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija Status > Dashboard.

Paso 2. Para que el panel se actualice periódicamente con información actualizada, seleccione una hora en el menú desplegable Velocidad de actualización.

Paso 3. El panel muestra la siguiente información:

Información del dispositivo ·

- Nombre del sistema: el nombre del dispositivo.

- Versión del firmware: la versión de software actual que el dispositivo está ejecutando.

- Número de serie: el número de serie del dispositivo.

Utilización de recursos ·

- CPU: la cantidad de CPU que utiliza el dispositivo.

- Memoria: la cantidad de memoria que está libre o que no se está utilizando.

- Hora actual: la hora en la que el dispositivo está configurado actualmente.

- Tiempo de espera del sistema: cuánto tiempo lleva funcionando el sistema.

Resumen de Syslog ·

Indica si el registro está habilitado para estas categorías de eventos:

- Emergencia: el sistema no se puede utilizar. Esto se transmite normalmente a todos los procesos.

- Alerta: acción inmediata necesaria.

- Crítico: se registran condiciones críticas, como un error de dispositivo duro.

- Error: se registran las condiciones de error.

- Advertencia: se registran las condiciones de advertencia.

Interfaz LAN · (red local)

- Dirección MAC: Dirección MAC del router.

- Dirección IPv4: dirección IP local del router.

- Servidor DHCP: el estado del servidor DHCP IPv4 del router (activado o desactivado).

Información · WAN (Internet)

- Dirección IPv4: dirección IP del puerto WAN del router.

- Estado: estado de la conexión a Internet (Activo o Inactivo).

Redes inalámbricas ·

Muestra el estado de los cuatro SSID de red inalámbrica.

•VPN

- Usuarios de QuickVPN: el número de usuarios de QuickVPN asignados en el dispositivo y en uso.

- Usuarios PPTP: el número de usuarios de Point-to-Point Tunneling Protocol que están asignados en el dispositivo y en uso.