Objetivos

Se puede configurar un tiempo de espera de la sesión para que un invitado o administrador agote el tiempo de espera automáticamente si están inactivos durante un período de tiempo especificado. Cuando un usuario abandona su ordenador durante un período prolongado, cualquier persona puede subir y tener acceso al dispositivo.  Un tiempo de espera de sesión cerrará la sesión del usuario, por lo que después de un período de tiempo especificado nadie puede acceder al dispositivo.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el tiempo de espera de sesión en el RV110W.

Dispositivos aplicables

· RV110W

Configurar el tiempo de espera de la sesión

Paso 1. En la utilidad de configuración web elija Administration > Session Timeout.

Paso 2. En la lista desplegable Tiempo de espera de inactividad del administrador, elija el número de minutos antes de que se agote el tiempo de espera de una sesión debido a la inactividad. Esto solo afectará a los administradores.

Paso 3. En la lista desplegable Tiempo de espera de inactividad de invitado, elija el número de minutos antes de que se agote el tiempo de espera de una sesión debido a la inactividad. Esto solo afectará a los invitados.

Paso 4. Click Save.