Objetivo

El direccionamiento IP estático proporciona una IP constante al dispositivo. Esto facilita la comunicación dentro de una red, pero también crea riesgos para la seguridad.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de WAN IP estática en el RV110W.

Dispositivos aplicables

· RV110W

Configuración de IP Estática

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija Networking > WAN.

Paso 2. En el menú desplegable Internet Connection Type dentro del campo Internet Connection Type, elija Static IP.

Paso 3. En el campo Internet IP Address, introduzca la dirección IP del puerto WAN.

Paso 4. En el campo Máscara de subred, introduzca la máscara de subred del puerto WAN

Paso 5. En el campo Default Gateway, ingrese la dirección IP del gateway predeterminado.

Paso 6. En el campo Static DNS 1, ingrese la dirección IP del servidor DNS primario.

Paso 7. En el campo Static DNS 2, ingrese la dirección IP del servidor DNS secundario.

Paso 8. (Opcional) Introduzca el nombre de host del RV110W en el campo Host Name (Nombre de host).

Nota: Si no desea configurar ninguno de los parámetros opcionales, vaya al paso 11.

Paso 9. Ingrese el nombre de dominio de su red en el campo Nombre de dominio.

Paso 10. Haga clic en Auto para establecer el tamaño de la MTU para que el tamaño se ajuste automáticamente, o haga clic en Manual para especificar el tamaño de la MTU dentro del campo MTU.

Paso 11. Si hace clic en Manual, introduzca el tamaño de la MTU en el campo Size.

Paso 12. Haga clic en Guardar para guardar los cambios de configuración, o haga clic en Cancelar para descartar los cambios.