Objetivo

DHCP es un tipo de configuración de protocolo para los hosts que desean comunicarse a través de la red. Un servidor DHCP es responsable de entregar los parámetros de red, como las direcciones IP, a los dispositivos de la red que los solicitan. Sin DHCP, cada dispositivo de una red tendría que configurarse manualmente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de la WAN DHCP en el RV110W.

Dispositivos aplicables

· RV110W

Configuración de DHCP

Paso 1. En la utilidad de configuración web, elija Networking > WAN.

Paso 2. En la lista desplegable Internet Connection Type, elija Automatic Configuration - DHCP.

Paso 3. (Opcional) Introduzca el nombre de host del RV110W en el campo Host Name (Nombre de host).

Nota: Si no desea configurar ninguno de los parámetros opcionales, vaya directamente al paso 7.

Paso 4. Ingrese el nombre de dominio de su red en el campo Nombre de dominio.

Paso 5. Haga clic en Auto para ajustar automáticamente el tamaño de la MTU, o haga clic en Manual para especificar el tamaño de la MTU.

Paso 6. Si hace clic en Manual, introduzca el tamaño de la MTU en el campo Size.

Paso 7. Haga clic en Guardar para guardar los cambios de configuración o haga clic en Cancelar para descartarlos.