Objetivo

La tabla de routing contiene información sobre la topología de la red que la rodea. Al ver la tabla de routing, se muestra la dirección de protocolo de Internet (IP) de la red de área local (LAN) de destino, la máscara de subred, la puerta de enlace y la interfaz de los dispositivos que utilizan IPv4, así como el destino, siguiente salto. Si el router admite IPv6, mostrará la interfaz de dispositivos conectados a través de IPv6. Esto permite al administrador verificar la validez de los routers cuando está configurando una ruta estática.

En este artículo se explica cómo visualizar la tabla de routing en el router de la serie RV.

Dispositivos aplicables

- Serie RV

Versión del software

- 1.0.1.3: RV130, RV130W

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

- 1.0.5.4: RV180, RV180W

Ver la tabla de enrutamiento

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web y elija Networking > Routing Table.

Si utiliza el RV180 o el RV180W, elija Networking > Routing > RoutingTable.

Paso 2. Elija la tabla de IP Routing que desea ver y haga clic en el botón correspondiente para mostrar la tabla de routing.

Nota: En este ejemplo, se utilizan las tablas de ruteo IPv4 e IPv6.

Si utiliza el RV180 o el RV180W, haga clic en Display.

Paso 3. Mostrará la tabla de ruteo de la versión de IP seleccionada. Compruebe la ruta que desea.

Si utiliza el RV180 o el RV180W, este es el aspecto que tendrá.

Debería haber visto correctamente la tabla de routing del router de la serie RV.