Objetivo

El bloqueo de llamadas anónimas en el teléfono multiplataforma serie 8800 del teléfono IP de Cisco permite filtrar las llamadas entrantes que no muestran la información de la persona que llama. Si está activada, esta función rechaza automáticamente llamadas específicas.

Este artículo tiene como objetivo mostrarle cómo habilitar el bloqueo de llamadas anónimas en la multiplataforma del teléfono IP de Cisco serie 8800 a través de su utilidad basada en web y la GUI del teléfono.

Dispositivos aplicables | Versión de firmware

- Teléfono IP serie 8800 | 11.0.1 (Descargar la última versión)

Los teléfonos de la serie 8800 a los que se hace referencia en este artículo no son teléfonos de empresa que utilicen un controlador de llamadas específico. Si desea comparar los dos tipos diferentes de teléfonos, consulte Comparar y Contraste: Teléfonos IP MPP de Cisco y teléfonos IP de Cisco Unified.

Bloquear llamada anónima

Mediante la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del teléfono IP y haga clic en Admin Login > advanced.

Paso 2. Haga clic en Voz > Usuario.

Paso 3. En Supplementary Services, elija Yes en el menú desplegable Block ANC Setting.

Paso 4. Haga clic en Enviar todos los cambios.

Ahora debería haber bloqueado correctamente las llamadas anónimas del teléfono mediante la utilidad basada en Web.

Mediante la GUI del teléfono

Paso 1. Presione el botón Applications en el teléfono IP.

Paso 2. Con el botón de grupo de navegación, navegue hasta User preferences y presione la tecla programada Select.

Paso 3. Elija Preferencias de llamada y pulse la tecla programada Seleccionar.

Paso 4. Navegue hasta Bloquear llamada anónima y luego presione el botón   derecho del grupo de navegación para configurarlo en Activado.

Paso 5. Pulse la tecla programada Establecer.

Ha activado el bloqueo de llamadas anónimas en el teléfono mediante la GUI.