Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar el formato de fecha y hora del teléfono IP de Cisco serie 8800.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- Serie 8800 | 11.0.1 (Descargar la última)

Configurar el formato de fecha y hora

Paso 1. En el teléfono IP, presione el botón Applications.

Paso 2. Con el botón del grupo de navegación        , navegue hasta Administración de dispositivos y presione la tecla programada Select.

Paso 3. Navegue hasta Fecha/Hora y presione la tecla programada Seleccionar.

Paso 4. Navegue hasta Formato de hora y presione la flecha derecha del botón del grupo de navegación         para seleccionar el formato de 12 horas o 24 horas.

- 12hr — Establece la hora en un formato de 12 horas que comienza de las 12:00 de la noche hasta las 11:59 de la mañana y hasta las 12:00 de la noche hasta las 23:59.

- 24hr — Establece el tiempo en un formato de 24 horas que comienza de 00:00 (12:00) a 23:59 (23:59).

Nota: En este ejemplo, se elige el formato de 12 horas.

Paso 5. Pulse el botón de flecha hacia abajo del grupo de navegación para desplazarse al formato de fecha.

Paso 6. Pulse el botón derecho del grupo de navegación para seleccionar el formato de día/mes o mes/día y, a continuación, pulse la tecla programada Establecer.

- día/mes: establece el día del mes que vendrá primero antes del mes.

- mes/día: establece el mes que vendrá primero antes del día del mes.

Nota: En este ejemplo, se elige el formato mes/día.

Paso 7. Pulse el botón Atrás         para volver al modo En espera. La fecha y la hora deben aparecer en el formato adecuado que haya establecido.

Ahora debería haber configurado correctamente el formato de fecha y hora en el teléfono IP de Cisco serie 8800.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco